确定日期

2017年5月23日

解决日期

2018年3月30日

受影响的产品

型号

固件版本

SG350X

2.2.0.x

问题说明

当隧道传出端口为中继或常规标记时，6to4隧道流量不以线速转发。

解决方法

将隧道端口配置为接入端口或无交换机端口。为此，请执行以下步骤：

步骤1.登录到基于Web的交换机实用程序，然后转到VLAN Management > Interface Settings。

步骤2.在Interface Settings Table下，单击隧道端口的单选按钮，然后单击Edit。

注意：在本例中，选择GE46。

步骤3.在“编辑接口设置”窗口中，验证标记的接口是否是您在上一页中选择的接口。否则，从下拉菜单中选择正确的接口。

步骤4.单击接口VLAN模式中的Access单选按钮，使端口成为接入端口。

步骤5.单击“应用”。

所选端口的接口VLAN模式现在将在接口设置表下显示访问。

步骤6.单击闪烁的按  钮永久保存设置。

© 2017思科系统公司。版权所有。