确定日期

2016年8月19日

解决日期

2017年6月5日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

问题说明

在某些情况下，如果交换机通过命令行界面(CLI)或基于Web的实用程序预配置了802.1X或远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)配置，则通过设备授权控制(DAC)的显示或配置可能会失败。

分辨率

当您升级到固件版本2.3.0.130时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。