确定日期

2017年5月23日

解决日期

2017年6月12日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

问题说明

show queue statistics命令可能显示有关数据包和字节数的错误信息。这种情况发生在端口少于48的SG350XG设备中。

分辨率

当您升级到固件版本2.2.0.66时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。