确定日期

2017年5月23日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

SG350XG

2.2.0.x

问题说明

智能网络应用(SNA)在随机访问内存(RAM)保持打开状态长时间（如隔夜打开）后无法正确释放，导致Web浏览器因缺少RAM而冻结。

当前状态

没有已知的解决方法。