确定日期

2017年5月23日

解决日期

2017年6月12日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

问题说明

在极少数情况下，用于连接到供电设备(PD)的端口的电压显示低于电源设备(PSE)向PD提供的实际电压。

分辨率

当您升级到固件版本2.2.0.66时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。