确定日期

2017年5月23日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

SG350XG

2.2.0.x

问题说明

定义以太网供电(PoE)操作的时间范围时，时间范围不包括小时(00:00)作为活动时间，小时、天和周的PoE消耗值显示0，即使在显示的时段内有消耗。以分钟为单位的时间显示正确的值。

当前状态

没有已知的解决方法。