确定日期

2016年1月19日

解决日期

2017年6月5日

受影响的产品

型号

固件版本

固定于

SG350XG

2.0.x

2.3.0.130

问题说明

如果在交换机端口上同时启用了思科发现协议(CDP)和链路层发现协议(LLDP)，并且您禁用了其中一个，则以太网供电(PoE)协商的剩余协议可能会失败。

分辨率

当您升级到固件版本2.3.0.130时，此问题已解决。要升级，请单击此处获取说明。