目标

Cisco 350X和550X系列的混合堆叠功能使您能够将SG350X和SG350XG、Sx550X和SG550XG设备的组合堆叠在一起，从而利用支持的功能堆栈中的所有设备。

要将设备加入混合堆栈，必须首先在混合模式下进行配置。通过将堆叠模式设置为混合堆叠， 堆栈管理页面，如下所述。

本文档旨在显示SG350X和SG350XG以及Sx550X和SG550XG可堆叠托管交换机之间的功能支持比较。

如果您想了解实际配置，请查阅以下文章：在SG350X交换机上配置堆栈设置。

如果您不熟悉以下术语，请查看思科业务：新术语表。

适用设备

- SG350X 系列

- SG350XG系列

- Sx550X 系列

- SG550XG系列

软件版本

- 2.2.5.68

更改堆叠模式

更改堆叠模式需要系统重新启动，从本地模式更改为混合模式会清除设备配置。在从本地模式更改为混合模式之前，建议将配置文件保存到外部服务器（例如通过TFTP或HTTP）。

从混合堆叠模式更改为本地堆叠模式不会清除配置。

此外，Sx350X/Sx550X设备的2-4个XG端口必须配置为堆叠端口，并连接到SG350XG/SG550XG设备堆叠端口。

Sx350X和SG350XG的功能集相同，Sx550X和SG550XG的功能集也相同。但是，功能支持和表大小有一些差异。对于这些功能，混合堆栈支持这些功能/表的最小分母。以下是每种混合堆栈类型的差异列表，以及每种设备类型和混合堆栈中使用的设置：

550X和550XG功能支持比较

功能

SX550X

SG550XG

混合堆叠

带外(OOB)端口

Not Supported

受支持

Not Supported

介质访问控制(MAC)表大小

1.6万

6.4万

1.6万

访问控制列表(ACL)三态内容可寻址存储器(TCAM)

3K — 保留

2K — 保留

2K — 保留

地址解析协议(ARP)表大小

4K — 保留

8K — 保留

4K — 保留

最大MAC表老化

400

630

400

550X和550XG功能支持比较

功能

SX550X

SG550XG

混合堆叠

OOB端口

Not Supported

受支持

Not Supported

MAC 表大小

1.6万

6.4万

1.6万

ACL TCAM

1000 — 保留

2K — 保留

1000 — 保留

路由器TCAM

992（也影响每种类型的默认和最大设置）

7168（也影响每种类型的默认和最大设置）

992（也影响每种类型的默认和最大设置）

ARP表大小

1000 — 保留

8K — 保留

1000 — 保留

组播组数

2000

4K

2000

IPv6接口的最大数量

106

200

106

IPv6主机的最大数量

210

1776

210

最大Onlink IPv6前缀

200

256

200

最大MAC表老化

400

630

400

IPv6手动隧道/ 6tp4隧道/站内自动隧道寻址协议(ISATAP)路由隧道

Not Supported

受支持

Not Supported

堆栈中堆栈单元模式的一致性

堆栈中的所有设备必须具有相同的堆栈设备模式。

初始化堆栈后，它运行拓扑发现算法来收集有关堆栈单元的信息。

当设备被选为活动交换机后，如果其堆栈单元模式不一致，它可以拒绝其邻居加入堆栈的请求。当设备因其堆栈单元模式而被拒绝时，它会在逻辑上关闭（端口无法发送/接收流量），并且其所有LED（系统、风扇、设备ID、网络端口和堆栈端口LED）都会打开。有关堆栈单元模式的信息在活动交换机中显示为SYSLOG错误。

请注意，设备从此状态恢复的唯一方法是将其从电源中拔掉，然后重新插上。当受影响的设备与堆栈断开连接时，必须执行此操作。在此操作后，受影响的单元模式可以更改为当前堆栈模式，并且单元可以重新加入堆栈。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座