目标

思科SG350-28P 28端口千兆以太网供电(PoE)托管交换机是独立交换机，提供24/28个千兆以太网端口和4/28（2个SFP + 2组合）千兆以太网端口。它配备了新一代高集成度数据包处理器，适用于运营商级以太网和中小企业(SME)应用，具有全线速性能。

本文旨在介绍SG350-28P 28端口千兆PoE管理交换机的特点。

适用设备

- SG350-28P

软件版本

- 2.1.0.63

SG350-28P特性

产品功能

- 链路抖动预防

- 支持自动检测100M或1000M小型封装热插拔(SFP)模块，并自动配置正确的速度。

- SFP端口的速度可以手动配置

- USB端口，允许以下操作：

- 备份配置文件

- 加载新映像或配置文件

- 服务质量 (QoS)

出口策略

- 出口ACL

- 2速率3色(2R3C)

- 端口监控器/交换端口分析器(SPAN)

- 7会话SPAN

- 基于策略的流镜像

- 交换机管理

- 命令行界面(CLI)输出修饰符

- Bonjour IPv6支持

- 基于Web的实用程序

- 搜索

- 向导：访问控制列表(ACL)

- 保存图标

- 系统日志弹出窗口

- Show tech-support

- 流量监控

— 计数器历史记录/计数器图形

- SFLOW v5

- 数据包处理器 —  AlleyCat3:98DX3235(GE)、98DX1235(FE)

- 嵌入式CPU - Marvell MSIS /400Mhz

- PHY-

- 88E1680 — 集成八口10/100/1000 Mbps节能以太网收发器

- 88E3680 — 集成八口10/100 Mbps节能以太网收发器

- 88E1543 - Combo端口支持

- DRAM - 512 MB(DDR3)

- 闪存 — 256 MB NAND闪存

- 基于协议的虚拟局域网(VLAN)

- 基于IP子网的VLAN

- 默认情况下禁用日志记录聚合

端口

- 以太网供电(PoE)支持

- 60W PoE

- PoE链路层发现协议(LLDP)、思科发现协议(CDP)支持（电源协商）

- PD端口支持(PD70224 + PD70211)

- 新的PoE芯片组允许设备充当电源客户端并请求特定功耗

- 嵌入在网络ASIC(AC3)中的PoE控制器可加快网络ASIC和PoE芯片之间的通信速度

- 4端口AF/AT（端口1-2、13-14）

- 两个组合端口，由一个RJ45接口和一个Mini-GBIC(SFP)接口组成

- 其余端口为电源设备(PSE):AF/AT。

- PSE端口支持：24 个端口

- 最多12个同步端口，完全支持15.4

- 用于设备管理和调试的控制台/终端端口(RJ45)

- 8个数据位的异步数据

- 一站位

- 无奇偶校验

- 默认波特率为115200 bps51H4FP1E51H4FP1E

- USB 2.0端口支持

- 读/写FAT32

- NTFS，只读

按钮

- 重置按钮

LED指示

端口

功能

LED名称

LED行为

LED参考

system

system

（双色LED）

system

绿色

- 关闭 — 系统关闭

- 绿色常亮 — 系统已打开并就绪

- 绿色闪烁 — 启动/系统自检或获取IP地址

琥珀色

- 琥珀色闪烁 — 检测硬件失败。

RJ45端口

链路/活动和PoE

左LED

链路/行动

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 绿色闪烁 — Rx/Tx数据

右LED

PoE

琥珀色

- 熄灭 — 未检测到PD

- 琥珀色常亮 — 检测到802.3 af/at PD

- 琥珀色闪烁 — 协商

组合端口

链路/活动和速度

SFP端口与RJ45共享

左LED

链路/行动

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 绿色闪烁- Rx/TX数据

正确的LED速度

绿色

- 熄灭 —  10M/100M链路被检测到或无链路

- 绿色常亮 — 检测到1000M链路

SFP 端口

专用Mini-GBIC端口

左LED

链路/行动

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 绿色闪烁- Rx/TX数据

右LED

链路/行动

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- ON — 检测到链路

- 绿色闪烁- Rx/TX数据