目标

配置IPv4管理接口对于管理交换机的IP地址非常有用。IP地址可以配置在端口、链路聚合组(LAG)、虚拟局域网(VLAN)、带外(OOB)或环回接口上。

要通过基于Web的实用程序或命令行界面(CLI)管理SG350XG或SG550XG交换机，必须在交换机的OOB端口上定义IPv4设备管理IP地址。设备IP地址可以手动配置或从DHCP服务器自动接收。

本文提供有关如何通过基于Web的实用程序在交换机上手动配置IPv4管理接口(OOB)的说明。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表。

注意：有关如何通过CLI在交换机上配置IPv4管理接口的说明，请单击此处。

适用设备 |软件版本

- SG350X 系列 | 2.3.0.130(下载最新版)

- Sx550X 系列 | 2.3.0.130(下载最新版)

配置IPv4管理接口

重要信息：当交换机处于堆叠模式且存在备用交换机时，建议将IP地址配置为静态地址，以防止在堆叠活动切换期间断开网络。这是因为当备用交换机控制堆叠时，当使用DHCP时，它可能会收到与堆叠上启用主用的原始设备收到的不同的IP地址。

在OOB接口上配置IPv4地址

步骤1.登录交换机的基于Web的实用程序，然后选择IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > IPv4 Interface。

注意：可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中，使用SG550XG-8F8T。

“IPv4接口”(IPv4 Interface)页面上的“IPv4接口表”(IPv4 Interface Table)包含以下信息：

- 接口 — 为其定义IP地址的设备或接口。这也可以是环回接口。

- IP地址类型 — 可用选项包括：

- DHCP — 从动态主机配置协议(DHCP)服务器接收。

— 静态 — 手动输入。静态接口是用户创建的非DHCP接口。

— 默认 — 默认情况下，在进行任何配置之前，设备上存在的默认地址。

- IP地址 — 接口的已配置IP地址。

- 掩码 — 配置的IP地址掩码。

- 状态 — IP地址重复检查的结果。

— 暂定 — IP地址重复检查没有最终结果。

— 有效 — IP地址冲突检查已完成，未检测到IP地址冲突。

- Valid-Duplicated - IP地址重复检查已完成，并检测到重复的IP地址。

— 重复 — 检测到默认IP地址的IP地址重复。

- Delayed — 如果启动时启用DHCP客户端，以便为发现DHCP地址留出时间，则IP地址的分配延迟60秒。

— 未接收 — 仅与DHCP地址相关。当DHCP客户端启动发现过程时，它会在获取实际地址之前分配一个虚拟IP地址0.0.0.0。此虚拟地址的状态为“未接收”。

注意：在本示例中，IPv4接口表包含OOB接口的条目，该接口的IP地址为192.168.100.134，子网掩码为255.255.255.0。

步骤2.单击Add手动分配静态IP地址。

注意：Edit按钮不允许您在OOB端口上手动配置静态IP地址。

步骤3.在Interface区域中，单击Out of Band。

步骤4.从IP Address Type区域单击Static IP Address。

步骤5.在IP Address字段中输入OOB接口的IP地址。

注意：在本例中，192.168.100.2用作OOB端口的新IP地址。

步骤6.从Mask区域单击单选按钮，然后输入相应的子网掩码。选项有：

- 网络掩码 — 此地址的IP掩码。

- 前缀长度 — IPv4前缀的长度。

注意：在本例中，选择前缀长度(Prefix Length)，并在相应字段中输入24，该字段也转换为255.255.255.0网络掩码。

步骤7.单击“应用”，然后单击“关闭”。

您的会话将自动关闭，并且与交换机的连接将丢失，因为它将在OOB端口上应用新的管理IP地址。

现在，您应该已成功配置交换机上的IPv4管理接口地址。

访问IPv4管理接口

步骤1.要访问该界面的基于Web的实用程序，请在Web浏览器上输入IP地址。在本例中，输入192.168.100.2。

步骤2.登录交换机的基于Web的实用程序，然后选择IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > IPv4 Interface。

IPv4接口表应显示OOB的更新IP地址，并将Static显示为IP地址类型。

步骤3.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

步骤4.（可选）要访问已配置交换机接口的CLI，请在您使用的客户端中输入IP地址。在本例中，使用PuTTY。

注意：确保计算机与交换机接口连接在同一VLAN上。在本例中，输入192.168.100.2。

交换机的CLI应该可访问。

现在，您应该已使用IPv4管理接口地址成功访问了交换机的基于Web的实用程序或CLI。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座