目标

“带宽”(Bandwidth)页面使用户能够定义两个值：入口速率限制(Ingress Rate Limit)和出口整形速率(Egress Shaping Rate)，这决定了系统可以接收和发送的流量。

本文档旨在向您展示如何在SG350XG和SG550XG交换机上配置带宽。

注意：本文档中的步骤在高级显示模式下执行。要更改高级显示模式，请转到右上角并在“显示模式”下拉列表中选择“高级”。

适用设备

- SG350XG

- SG550XG

软件版本

- V2.0.0.73

配置带宽

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > Bandwidth。“带宽”(Bandwidth)页面打开。

步骤2.在过滤器中：接口类型等于下拉列表，选择所需的设备端口或LAG。Port of Unit选项表示您正在选择堆栈中特定设备上的端口，而LAG表示您正在选择链路聚合组。选择所需选项后，单击Go。

注意：如果堆栈中有更多设备，您将有更多选项（例如，设备2的端口）。

步骤3.单击要配置带宽设置的接口的单选按钮，然后单击编辑...

系统将显示“编辑带宽”窗口：

注意：当接口类型为LAG时，“入口速率限制”(Ingress Rate Limit)字段不会显示。如果接口类型为LAG，请跳至步骤7。

步骤4.如果要启用入口速率限制，请在Ingress Rate Limit字段中选中Enable复选框。入口速率限制限制接口上的传入流量。如果不想启用它，请跳至步骤7。

步骤5.如果您选择在步骤4中启用入口速率限制,请在入口速率限制字段中输入接口上允许的所需最大带宽量。最小为100 KBits/sec，最大为10000000 KBits/sec。

步骤6.如果您选择在步骤4中启用入口速率限制,请输入入口接口所需的最大数据突发大小（以数据字节为单位）。即使临时将带宽增加到超出允许的限制，也可以发送此数量。最小范围为3000字节，最大范围为10000000字节。

步骤7.在Egress Shaping Rate字段中，如果要为传出流量启用限制，请选中Enable复选框。如果不想启用它，请跳至步骤10。

步骤8.如果选择在步骤7中启用出口整形速率，请在“承诺信息速率(CIR)”字段中输入出口接口所需的最大带宽。最小值为64 KB/s，最大值为10000000 KB/s。

步骤9.如果选择在步骤7中启用出口整形速率，请在出口承诺突发大小(CBS)字段中为出口接口输入所需的最大突发大小。即使临时将带宽增加到超出允许的限制，也可以发送此数量。最小范围为4096字节，最大范围为16762902字节。

步骤10.单击“应用”。带宽设置写入运行配置文件。

复制设置

步骤1.单击要从中复制带宽配置的接口的单选按钮。然后单击复制设置……

系统将显示“复制设置”窗口：

步骤2.在to字段中，输入要将所选端口的设置复制到的端口或端口范围。然后单击 Apply。