目标

思科发现协议(CDP)是思科设备用于与其他连接的思科设备共享设备信息的协议。这包括设备类型、固件版本、IP地址、序列号和其他标识信息。CDP设置可以在SG350XG和SG550XG系列交换机上全局调整，也可以在单个端口上调整。

本文档的目标是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置全局和单个CDP设置。

适用设备

- SG350XG

- SG550XG

软件版本

- v2.0.0.73

CDP设置

全局属性

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - CDP > Properties。将打开“属性”页。

步骤2.在CDP Status字段中，选中Enable复选框以激活交换机上的CDP。如果使用基本显示模式，请跳至步骤14。如果启用了CDP，请跳至步骤4。

注意：可以使用Web实用程序右上角的下拉列表更改显示模式。

步骤3.在CDP帧处理字段中，选择与您希望交换机在收到CDP数据包时采取的操作对应的单选按钮。此字段仅在交换机上未启用CDP时可用。选择选项后，跳至步骤11。

选项有：

- 桥接 — 根据VLAN转发数据包。

- 过滤 — 删除数据包。

- 泛洪 — 将所有CDP数据包转发到所有端口，其源端口除外。

步骤4.在CDP语音VLAN通告字段中，选中启用复选框，使交换机在启用了CDP且是语音VLAN成员的所有端口上通告CDP上的语音VLAN。

步骤5.在“CDP强制TLV验证”字段中，选中启用复选框以丢弃不包含强制TLV(type-length-value)的传入CDP数据包。

步骤6.在“CDP版本”字段中，选择一个单选按钮以选择要使用的CDP版本(版本1或版本2)。

步骤7.在CDP Hold Time字段中，选择一个单选按钮以确定CDP数据包在被丢弃之前被保留的时间量。选择使用默认值以使用默认时间量（180秒）或用户定义以指定10到255秒之间的自定义时间量。

步骤8.在CDP Transmission Rate字段中，选择一个单选按钮，以确定CDP数据包的传输速率（以秒为单位）。选择使用默认时间量（60秒）或用户定义指定5到254秒之间的自定义时间量。

步骤9.在“设备ID格式”字段中，选择单选按钮以确定设备ID的格式。选择MAC Address（MAC地址）以将交换机的MAC地址用作设备ID，Serial Number（序列号）以使用序列号，Hostname（主机名）以使用主机名。

步骤10.在源接口字段中，选择一个单选按钮，以确定将在传出CDP数据包的TLV字段中放置哪个IP地址。选择Use Default以使用传出接口的IP地址，或从Interface字段的下拉列表中选择User Defined以选择接口（将使用所选接口的IP地址）。

步骤11.在Syslog Voice VLAN Mismatch字段中，选中Enable复选框，以在检测到语音VLAN不匹配时发送系统日志消息。VLAN不匹配是指传入帧中的VLAN信息与本地设备通告的功能不匹配。

步骤12.在Syslog Native VLAN Mismatch字段中，选中Enable复选框，以在检测到本征VLAN不匹配时发送系统日志消息。

步骤13.在Syslog Duplex Mismatch字段中，选中Enable复选框，以在检测到双工不匹配时发送系统日志消息。

步骤14.单击“应用”。

接口属性

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Discovery - CDP > Interface Settings。将打开“接口设置”页。

注意：此页面仅在高级显示模式下可用。显示模式可通过Web实用程序右上角的下拉列表进行更改。

步骤2.在“CDP接口设置表”中，选择要配置的接口的单选按钮，然后单击编辑……按钮。“编辑CDP接口设置”窗口打开。

注意：如果交换机是堆栈的一部分，则可以使用表顶部的下拉列表显示堆栈中其他设备的接口。

步骤3. Interface字段显示CDP Interface Settings表中选定的端口。您可以使用Unit和Port下拉列表分别选择要配置的另一设备和端口。

步骤4.在CDP状态字段中，选中启用复选框以在指定端口上启用CDP。

步骤5.在Syslog Voice VLAN Mismatch字段中，选中Enable复选框，以在指定端口上检测到语音VLAN不匹配时发送系统日志消息。VLAN不匹配是指传入帧中的VLAN信息与本地设备通告的功能不匹配。

步骤6.在Syslog Native VLAN Mismatch字段中，选中Enable复选框，以在指定端口上检测到本地VLAN不匹配时发送系统日志消息。

步骤7.在Syslog Duplex Mismatch字段中，选中Enable复选框，以在指定端口上检测到双工不匹配时发送系统日志消息。

步骤8.单击“应用”。更改将应用于指定的端口。可以使用接口字段来配置另一个端口，而不返回接口设置页。

步骤9.要快速将端口的设置复制到另一个端口或端口，请选择其单选按钮，然后单击“复制设置……”按钮。“复制设置”窗口打开。

步骤10.在文本字段中，输入要将指定端口的设置复制到的端口（用逗号隔开）。您还可以输入端口范围。

步骤11.单击“应用”。将复制设置。