目标

生成树协议(STP)是一种网络协议，可防止拓扑中出现环路。这些环路导致交换机转发流量的次数无限。这会导致网络泛洪并使用其资源，从而降低网络效率。

STP接口设置用于提高每个端口的STP效率。使用边缘端口功能，快速链路通过将端口设置为设备连接时的转发状态来提高STP收敛速度。根防护和网桥协议数据单元(BPDU)防护用于控制STP拓扑。拓扑中的这种额外控制可防止出现任何网桥环路。

本文档的目标是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置STP接口设置。

注意：本文档中的步骤在高级显示模式下执行。要更改为“高级显示模式”，请转到右上角并在“显示模式”下拉列表中选择“高级”。

适用设备

- SG350XG

- SG550XG

软件版本

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

配置STP接口设置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择生成树> STP接口设置。“STP接口设置”页面随即打开：

步骤2.在过滤器中：接口类型等于下拉列表，选择所需的设备端口或LAG。然后单击Go。

注意：如果堆栈中有更多设备，您将有更多选项（例如，设备2的端口）。

步骤3. STP接口设置表显示交换机上当前配置的所有接口的信息。选择单选按钮，然后单击编辑……以在出现的编辑STP接口设置窗口中编辑其设置。

步骤4.在“接口”字段中，选择单选按钮。可以选择Unit和Port或LAG。如果选择LAG，则跳至步骤7。

步骤5.在Unit下拉列表中，选择要配置的设备。

步骤6.在Port下拉列表中，选择要配置的端口，然后跳至步骤8。

步骤7.如果在步骤4中选择了LAG，请选择要配置的所需LAG端口。

步骤8.在STP字段中，如果要在端口上启用STP，请选中Enable框。默认情况下会选中此复选框。

步骤9.在“边缘端口”字段中，可以选择启用、自动或禁用。如果端口上启用了快速链路模式，则端口链路启动时，端口会自动设置为转发状态。快速链路也称为port-fast。STP通过“侦听”工作约30-45秒。启用快速链路后，它只监听约5秒，然后才转换到转发状态。

选项定义为：

- 启用 — 立即启用快速链路。

- 自动 — 在接口激活后几秒钟内启用快速链路。这允许STP在启用快速链路之前解决环路。

- 禁用 — 禁用快速链路。

步骤10.根防护选项提供了一种在网络中实施根桥放置的方法。如果要启用根防护，请选中启用框。

步骤11.跨网桥交换网桥协议数据单元(BPDU)，以检测网络拓扑中的环路。BPDU防护使您能够实施STP域边界并保持活动拓扑的可预测性。启用BPDU防护的端口后面的设备无法影响STP拓扑。在接收BPDU时，BPDU防护操作会禁用已配置BPDU的端口。在这种情况下，会收到BPDU消息，并生成相应的SNMP陷阱。如果要启用BPDU防护，请选中Enable框。

步骤12.在BPDUHandling字段中，选择在端口或设备上禁用STP时如何管理BPDU数据包。BPDU用于传输生成树信息。

可用选项包括：

- 使用全局设置 — 选择以使用中定义的设置

- SG350XG和SG550XG页上的STP状态和全局设置。

- 过滤 — 在接口上禁用生成树时过滤BPDU数据包。

- 泛洪 — 在接口上禁用生成树时泛洪BPDU数据包。

步骤13.在“路径成本”字段中，选择使用默认值（使用系统生成的默认成本）或用户定义（设置端口对根路径成本的贡献）。

步骤14.在Priority字段中，设置端口的优先级值。当桥接有两个端口连接成循环时，优先级值影响端口选择。优先级是0到240之间的值，以16为增量设置。最低优先级是0，最高优先级是240。

端口状态显示端口的当前STP状态。

状态定义为：

- 已禁用 — 端口上当前已禁用STP。端口在获取MAC地址时转发流量。

- 阻塞 — 端口当前被阻塞，无法转发流量（BPDU数据除外）或获取MAC地址。

- 侦听 — 端口处于侦听模式。端口无法转发流量，也无法获取MAC地址。

- 学习 — 端口处于学习模式。端口无法转发流量，但可以获取新的MAC地址。

- 转发 — 端口处于转发模式。端口可以转发流量并获取新的MAC地址。

指定网桥ID显示网桥优先级和指定网桥的MAC地址。

指定端口ID显示所选端口的优先级和接口。

Designated Cost显示参与STP拓扑的端口的开销。如果STP检测到环路，成本较低的端口不太可能被阻塞。

转发转换显示端口从阻塞状态更改为转发状态的次数。

Speed显示端口的速度。

注意：如果已在步骤4中选择LAG，则不可用。

LAG显示端口所属的LAG。如果端口是LAG的成员，则LAG设置会覆盖端口设置。

注意：如果在步骤4中选择了LAG，则此选项不可用。

步骤15.单击“应用”。接口设置写入运行配置文件。

步骤16.如果要快速将端口设置复制到另一个端口或端口组，请在STP接口设置中选择单选按钮。

步骤17.在“复制设置”窗口中，在文本字段中输入要复制到的端口。可以指定多个端口（用逗号隔开）或一系列端口。

步骤18.单击“应用”。将复制设置。