目标

桥接环路或生成树环路可能导致网络中断，因为网络上发送的数据包可能会永久环路，从而降低网络速度。当交换机或网桥通过多条路径互联时，生成树协议 (STP) 会防止形成环路。生成树协议通过与其他交换机交换网桥协议数据单元(BPDU)消息来检测环路，然后通过关闭选定的网桥接口来消除环路，从而实现802.1D IEEE算法。此算法可保证两个网络设备之间有且只有一个活动路径。SG350XG和SG550XG提供传统STP、快速STP(RSTP)和多STP(MSTP)。

本文档的目标是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置STP状态和全局设置。

注意：本文档中的步骤在高级显示模式下执行。要更改为“高级显示模式”，请转到右上角并在“显示模式”下拉列表中选择“高级”。

适用设备

- SG350XG

- SG550XG

软件版本

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

配置全局设置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择生成树> STP状态和全局设置。“STP状态和全局设置”(STP Status & Global Settings)页面打开：

步骤2.在生成树状态字段中，选中启用框以启用STP。默认是检查。

步骤3. STP环回防护提供额外保护，以防第2层转发环路。当冗余拓扑中的STP阻塞端口错误地转换到转发状态时，会产生环路。发生这种情况的原因通常是物理冗余拓扑中的某个端口（不一定是 STP 阻塞端口）不再接收 STP BPDU。如果要启用STP环回防护，请选中启用框以启用STP环回防护。

步骤4.选择您要使用的STP操作模式。

可用选项包括：

- 传统STP - STP是一种链路层网络协议，可确保任何桥接LAN的无环拓扑。STP的基本功能是防止网桥环路并确保广播辐射。

- 快速STP — 快速生成树协议(RSTP)是用于获取无环拓扑的第2层网络协议。RSTP是生成树协议(STP)的增强版，它提供更快的收敛，以获得无环路拓扑。

- 多个STP — 多个STP基于快速STP。它检测第2层环路并尝试通过阻止相关端口传输流量来缓解这些环路。由于环路在每个第2层域上存在，因此当端口被阻塞以消除STP环路时，可能会出现这种情况。流量将转发到未阻止的端口，并且不会将任何流量转发到已阻止的端口。这不是带宽的有效使用，因为阻塞端口始终未使用。

步骤5.在“BPDU处理”字段中，选择所需的单选按钮。BPDU处理是当端口或设备上禁用STP时如何管理网桥协议数据单元(BPDU)数据包。BPDU用于传输生成树信息。只有在步骤2中未启用生成树状态时，此字段才可用。

可用选项包括：

- 过滤 — 在接口上禁用生成树时过滤BPDU数据包。

- 泛洪 — 在接口上禁用生成树时泛洪BPDU数据包。

步骤6.在“路径开销默认值”字段中，选择要用于为STP端口分配默认路径开销的所需方法。分配给接口的默认路径开销会因所选方法而异。

可用选项包括：

- 短 — 指定端口路径开销的范围1到65,535。

- 长 — 为端口路径开销指定范围1到200,000,000。

配置网桥设置

步骤1.优先级设置网桥优先级值。交换BPDU后，优先级最低的设备成为根网桥。如果所有网桥使用相同的优先级，则其MAC地址用于确定根网桥。网桥优先级值以4096的增量提供。例如，4096、8192、12288等。在优先级字段中，输入0 - 61440之间的值。默认值为32768。

步骤2.在Hello Time字段中，设置根桥在配置消息之间等待的间隔（以秒为单位）。此范围为1-10，默认值为2。

步骤3.在Max Age字段中设置间隔(以秒为单位)。这说明设备在尝试重新定义自己的配置之前可以等待多长时间，而不会收到配置消息。范围为6 - 40，默认值为20。

步骤4.在转发延迟字段中，设置网桥在转发数据包之前保持学习状态的间隔（以秒为单位）。此范围为4 - 30，默认值为15。

注意：有关详细信息，请参阅在SG350XG和SG550XG上配置STP接口设置。

步骤5.单击“应用”。STP全局设置将写入运行配置文件。

指定根

指定根是指强制特定设备成为STP（生成树协议）域中的根设备，而不是让设备自行解决。本文档的此部分显示指定根的详细信息。

网桥ID字段显示与设备的MAC地址连接的网桥优先级。

根网桥ID字段显示根网桥优先级与根网桥的MAC地址连接。

根端口字段是提供从此网桥到根网桥的最低开销路径的端口。

注意：当网桥不是根桥时，这非常重要。

根路径开销字段是从此网桥到根网桥的路径开销。

Topology Changes Counts字段是已发生的STP拓扑更改总数。

Last Topology Change字段是自上次发生拓扑更改后经过的时间间隔。时间以天/小时/分钟/秒格式显示。