目标

本文介绍虚拟电缆测试仪(VCT)通过交换机的命令行界面(CLI)在千兆以太网(GE)端口上完成的铜缆端口测试的性能。

简介

交换机的铜缆测试功能测试端口是否可以通过RJ45连接器连接，并帮助使用VCT确定电缆性能。如果接口有问题，您可以对该接口上插入的电缆执行诊断测试，以查看其状态。利用这些信息，您可以在排除接口故障时做出更好的决策。

通过交换机的CLI，您可以使用时域反射计(TDR)技术来测试连接到端口的铜缆的质量和特性。最长140米的电缆可以测试。

注意：要了解如何通过交换机的基于Web的实用程序对端口进行铜缆测试，请单击此处。

适用设备

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.4 - Sx350、SG350X、Sx550X

通过CLI测试交换机上的端口

运行铜缆端口测试的前提条件

在运行测试之前，请执行以下操作：

- 测试电缆时，请使用CAT6a数据线。

- （必填）禁用短距模式。如果禁用“短距”，则基本电缆测试结果准确。

- （可选）禁用节能以太网(EEE)。 如果在要测试的端口上禁用了EEE，则高级电缆测试结果是准确的。

注意：要了解如何通过CLI在交换机的端口上配置短距和EEE设置，请单击此处获取说明。

重要信息：测试端口时，端口会设置为Down状态，通信会中断。测试后，端口返回Up状态。

运行铜缆端口测试

步骤1.登录交换机控制台。默认用户名和密码为cisco/cisco。如果已配置新的用户名或密码，请改为输入凭证。

注意：可用命令或选项可能因设备的确切型号而异。在本例中，SG350X交换机通过Telnet访问。

步骤2.在交换机的特权EXEC模式下，输入以下任一命令运行端口测试：

CBS350X#test cable-diagnostics tdr interface [interface-id]

- interface-id — （可选）指定以太网端口ID。

注意：在本例中，GE1/0/2用作铜缆测试的特定接口。

上述测试显示，测试端口上的电缆短路为0米。这表示特定端口上使用的电缆可能损坏。

步骤3.（可选）更换端口上损坏的电缆，然后在同一接口上再次运行端口测试。

上述测试显示，在更换电缆后，测试端口上的电缆工作正常。

步骤4.（可选）对您要测试的交换机上的其余端口重复步骤2。

注意：铜缆端口测试在光纤端口上不起作用。如果要测试的端口是光纤端口处于活动状态的组合端口的一部分，则不需要关闭该端口，因为该测试在光纤端口上不起作用。

您现在已通过CLI在交换机的特定端口上成功运行铜缆端口测试。

查看铜缆端口测试结果

如果电缆开路或短路，电缆开路或短路的长度准确度为 — /+ 2米。按照以下步骤通过CLI显示交换机上的铜缆端口测试结果：

步骤1.在交换机的特权执行模式下，输入以下命令，显示对所有端口或特定端口执行的铜缆测试的结果：

CBS350X#show cable-diagnostics tdr [interface interface-id]

- interface interface-id — （可选）指定以太网端口ID。

注意：在本例中，输入show cable-diagnostics tdr命令。

电缆诊断TDR表显示以下信息：

- 端口 — 测试的接口。

- 结果 — 执行的端口测试的结果。可能的值包括：

— 确定 — 电缆已通过测试。

— 无电缆 — 电缆未连接到端口。

— 开放电缆 — 仅连接电缆的一侧。

— 短电缆 — 电缆中出现短路。

— 未知测试结果 — 发生错误。

— 未测试 — 端口上未进行TDR测试。

- 长度(Length) — 电缆长度（以米为单位）。

- 日期 — 执行端口测试的日期和时间。

上表显示，千兆端口1、2、3、5和7工作正常，第四个(gi1/0/4)有短电缆，第八个(gi1/0/8)有开放电缆，而其余的则未测试。

步骤2.（可选）要显示连接到所有端口或特定端口的铜缆估计长度，请输入以下命令：

CBS350X#show cable-diagnostics cable-length [interface interface-id]

- interface interface-id — （可选）指定以太网端口ID。

注意：在本例中，输入show cable-diagnostics cable-length命令。

“电缆诊断”(Cable Diagnostics)“电缆长度”(Cable Length)表显示以下信息：

- 端口 — 接口的名称。

- 长度(Length) — 电缆长度（以米为单位）。

上表显示，千兆以太网端口1、2、3、5、6、7和9的连接电缆长度不到50米，而其余端口未处于活动状态。所有10千兆以太网端口都是光纤端口，因此铜缆端口测试在它们上不起作用。

您现在已成功查看在交换机端口上执行的铜测试的结果。