目标

交换机可以有多个IP地址。每个IP地址都可分配给指定接口或端口、链路聚合组(LAG)或虚拟局域网(VLAN)。 要远程管理设备，必须定义IP地址才能访问交换机。这允许您通过基于Web的实用程序、Telnet或安全外壳(SSH)轻松配置设备或排除设备故障。

交换机的IP地址可以手动配置或从动态主机配置协议(DHCP)服务器自动接收。如果没有可用的DHCP服务器，交换机将使用其出厂默认IP地址192.168.1.254。

本文提供有关如何通过命令行界面(CLI)配置交换机IP地址设置的说明。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表。

适用设备

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 — Sx500

- 2.2.8.4 - Sx350、SG350X、Sx550X

通过CLI配置交换机的IP地址

重要信息：如果您的交换机处于其中一种堆叠模式且存在备用交换机，建议配置静态IP地址，以防止在堆叠活动切换期间断开与网络的连接。这是因为当备用交换机控制堆叠时，当使用DHCP时，它可能会收到与堆叠的原始主动启用单元接收的IP地址不同的IP地址。

静态 IP 地址

DHCP IP地址

配置静态IP地址

在此场景中，交换机是在没有DHCP服务器可用性的情况下设置的。按照以下步骤在交换机上配置静态IP地址：

步骤1.使用串行电缆将计算机直接连接到交换机。

如果您希望通过SSH连接到交换机，请单击此处查看有关获取交换机CLI访问权限的文章。

步骤2.登录交换机控制台。默认用户名和密码为cisco/cisco。如果已配置新的用户名或密码，请改为输入凭证。

在本例中，使用SG350X-24 24端口千兆可堆叠托管交换机。

步骤3.在交换机的特权执行模式下，输入以下命令进入全局配置模式：

SG350X#configure

configure 命令与configure terminal 等效

步骤4.在全局配置模式下，输入以下命令进入接口环境：

SG350X(config)#interface [interface-id | vlan-id

在本例中，使用接口vlan 1。VLAN 1是交换机的默认VLAN。

步骤5.输入IP地址接口配置命令，通过输入以下任一命令定义接口的IP地址：

- ip address [ip-address] {{mask | prefix-length}} — 使用reload命令立即重新加载交换机。

- ip address [ip-address] {{mask | prefix-length}} [default-gateway-ip-address] — 使用reload {{in hhh:mm | mmm | at hh:mm [day month]}}命令，指定计划的交换机重新加载。

选项有：

- ip address — 指定IP地址。

- mask — 指定IP地址的网络掩码。

- prefix-length — 指定组成IP地址前缀的位数。前缀长度前面必须有正斜杠(/)。 范围是 8 到 30。

SG350X(config-if)#ip address 192.168.100.201 255.255.255.0

在本例中，使用的IP地址是192.168.100.201，掩码为255.255.255.0。

步骤6.（可选）要从接口删除IP地址，请输入以下命令，使用IP address命令的no形式：

SG350X(config-if)#no ip address

步骤7.输入end命令返回交换机的特权执行模式。

SG350X(config-if)#end

步骤8.（可选）要显示接口上的IP地址配置和信息，请在特权EXEC模式下输入以下命令：

SG350X#show ip interface

在本例中，IP地址为192.168.100.201，类型为静态。

步骤9.（可选）要将配置的设置保存到启动配置文件，请输入以下命令：

SG350X#copy running-config startup-config

第10步。（可选）出现“Overwrite file [startup-config].....”提示后，在键盘上按Y表示“Yes”或N表示“No”。

在本例中，按Y。

您现在应该已成功配置交换机的静态IP地址设置。

通过DHCP配置IP地址

在此场景中，交换机连接到充当活动DHCP服务器的路由器。按照以下步骤通过DHCP配置交换机的IP地址。

步骤1.使用串行电缆将计算机直接连接到交换机。

步骤2.登录交换机控制台。默认用户名和密码为cisco/cisco。如果已配置新的用户名或密码，请改为输入凭证。

在本例中，使用SG350X-24 24端口千兆可堆叠托管交换机。

步骤3.在交换机的特权执行模式下，输入以下命令进入全局配置模式：

SG350X#configure

步骤4.在全局配置模式下，输入以下命令进入接口环境：

SG350X(config)#interface [interface id | vlan-id]

在本例中，使用接口vlan 1。VLAN 1是交换机的默认VLAN。

步骤5.在接口环境中，输入以下命令从DHCP服务器获取IP地址：

SG350X(config-if)#interface [interface id | vlan-id]

您将收到通知，告知设备已在指定接口上配置。

步骤6.（可选）要从接口删除IP地址，请输入以下命令，使用IP address DHCP命令的no形式：

SG350X(config-if)#no ip address dhcp

步骤7.输入end命令返回交换机的特权执行模式。

SG350X(config-if)#end

步骤8.（可选）要显示接口的IP地址配置和信息，请在特权EXEC模式下输入以下命令：

SG350X#show ip interface

在本例中，IP地址为192.168.100.103，类型为DHCP。

步骤9.（可选）要显示DHCP客户端接口上的IP地址配置和信息，请在特权EXEC模式下输入以下命令：

SG350X#show ip dhcp client interface

步骤10.（可选）要将配置的设置保存到启动配置文件，请输入以下命令：

SG350X#copy running-config startup-config

第11步。（可选）出现“Overwrite file [startup-config].....”提示后，在键盘上按Y表示“Yes”或N表示“No”。

在本例中，按Y。

您现在应该已成功配置交换机上的DHCP IP地址设置。