目标

本文档介绍如何在Sx350和Sx550系列交换机上启用嵌入式FindIT探测功能。

简介

FindIT网络管理应用是一种自动发现网络的应用，它使网络管理员能够配置和监控所有受支持的思科设备，如思科交换机、路由器和无线接入点。它还会通知管理员任何可用的固件更新，或不再在保修期内或支持合同覆盖的任何设备。FindIT Network Manager是一个分布式应用，由两个独立的组件或接口组成：

··       单实例FindIT Network Manager安装在网络中方便的位置。每个探测功能都与一个管理器关联。

··       查找IT网络探测。FindIT网络探测实例安装在网络中的每个站点。探测功能执行网络发现并直接与每台思科设备通信。

从Manager界面，您可以获得网络中所有站点状态的概要视图，并在您希望查看该站点的详细信息时连接到安装在特定站点的探测功能。探测功能还允许连接到本地网络的设备使用Manager功能。

适用设备

··        Sx350

··        Sx550

软件版本

··        2.4.5.53

启用嵌入式FindIT探测功能

步骤1.登录交换机的基于Web的实用程序。

注意： 在本演示中，我们将使用SG550X-24启用FindIT探测功能。

步骤2.导航至Administration > FindIT Network Probe Settings。

步骤3.选中FindIT Network Probe Operation字段中的Enable复选框。这将启用FindIT网络探测功能。

FindIT Network Probe Status字段将显示FindIT Network Probe的状态。

步骤4.单击Apply将设置保存到运行配置。

备注:在短时间延迟后，您可以看到“FindIT Network Probe Status”(查找IT网络探测状态)从“Inactive”(非活动)更改为“Active”（活动）。

您现在应该已成功启用FindIT网络探测功能。

访问嵌入式FindIT探测功能

步骤1.单击图形用户界面(GUI)右上角的FindIT图标访问FindIT Network Probe。

步骤2.（可选）访问FindIT网络探测功能的另一种方式是在统一资源定位器(URL)栏中输入交换机IP地址https://，在交换机IP地址之前输入:4443。在本演示中，我们输入https://192.168.1.113:4443。然后按键盘上的Enter。它应会将您重定向到FindIT Network Probe页面。

注意：您必须登录交换机才能使此操作正常运行，否则，它将带您进入登录页面以让您登录。如果您收到证书错误，请继续访问网页。

您应该已成功访问Sx350和Sx550系列交换机上的嵌入式FindIT网络探测功能。

有关查找IT网络探测功能的一些配套文章可访问如下：

··       Cisco FindIT网络管理常见问题

··       在FindIT网络探测功能上管理设备组

··       使用Cisco FindIT网络探测功能从端口管理配置交换机端口

··       将FindIT网络探测功能与FindIT网络管理器关联

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座