目标

环回检测(LBD)是一种功能，在启用环路保护时，通过发送出环路协议数据包来防止环路。当交换机传输环路协议数据包且端口收到相同的数据包时，它会关闭接收该数据包的端口。虽然与生成树协议(STP)类似，但LBD并不依赖于STP。收到环路的端口处于关闭状态。然后发送陷阱，然后记录事件。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 2.3.5.63

在交换机上启用环回检测

步骤1.选择是管理交换机还是管理网络。

注意：在本例中，选择了Switch Management。

步骤2.输入您的凭据，然后单击Log In。

步骤3.单击Display Mode下拉列表，然后选择Advanced。

步骤4.选择Port Management > Loopback Detection Settings。

步骤5.选中Loopback Detection Enable复选框。

步骤6.输入Detection Interval值。

注意：有效范围为10到60。默认值为30。在本例中，输入25。

步骤7.单击“应用”。

步骤8.（可选）单击“保存”永久保存配置。

在端口上启用环回检测

步骤1.在环回检测端口设置表中，点击与需要配置的端口对应的单选按钮。

注意：在本例中，选择XG3。

步骤2.单击“编辑”。

步骤3.选中Loopback Detection State Enable复选框。

步骤4.单击“应用”。

步骤5.单击“保存”永久保存配置。

步骤6.检验环回检测管理状态是否已启用。

步骤7.（可选）对需要启用LBD的每个端口重复上述步骤。

现在，您应该已成功在交换机上启用环回检测。