目标

空闲会话超时设置确定管理会话在超时之前可以保持空闲的间隔。达到时间值后，必须重新登录才能重新建立以下会话的连接：

- HTTP会话

- HTTPS会话

- 控制台会话

- Telnet会话

- SSH会话

适用设备

- Sx250 系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 2.3.0.130

配置空闲会话超时设置

步骤1.登录交换机。

步骤2.选择管理>空闲会话超时。

步骤3.从相应的下拉列表中选择HTTP会话超时时间。如果浏览器空闲时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。默认值为10分钟。在本示例中，为HTTP会话超时选择30分钟。

步骤4.从相应的下拉列表中选择HTTPS会话超时时间。如果浏览器空闲时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。默认值为10分钟。在本示例中，为HTTPS会话超时选择30。

步骤5.从相应的下拉列表中选择Console Session Timeout时间。如果控制台会话保持空闲状态的时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。默认值为10分钟。在本例中，控制台会话超时选择“从不”。

步骤6.从相应的下拉列表中选择Telnet会话超时时间。Telnet会话是到特定网络的远程连接。如果telnet会话保持空闲状态的时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。默认值为10分钟。在本示例中，为Telnet会话超时选择30分钟。

步骤7.从相应的下拉列表中选择SSH会话超时时间。SSH会话是到特定网络的远程连接，但与telnet不同，它提供加密。如果SSH会话保持空闲状态的时间超过指定的超时值，交换机将关闭会话。默认值为10分钟。在本示例中，为SSH会话超时选择30分钟。

步骤8.单击“应用”。

步骤9.（可选）单击Save。

现在，您应该已在交换机上配置了空闲会话超时设置。