目标

交换机中完成的所有配置都保存在运行配置文件中，该文件是易失性的，在重新启动后不会保留。要在重新启动后保留配置，您必须在完成所有更改后将运行配置文件复制到启动配置文件。

允许复制或复制内部文件类型的以下组合：

- 从运行配置到启动配置。

- 从启动配置到运行配置。

- 从镜像配置到运行配置或启动配置。

本文提供有关如何在交换机上复制或复制配置文件的说明。

注意：要了解如何在交换机上下载或备份配置文件，请单击此处。有关如何更新配置文件的说明，请单击此处。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 2.3.0.130

复制或复制配置文件

步骤1.登录交换机的基于Web的实用程序。默认用户名和密码为cisco/cisco。

注意：如果已更改密码或创建了新帐户，请输入新凭据。

步骤2.单击“管理”>“文件管理”>“文件操作”。

注意：可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中，使用SG350X-48MP交换机。

步骤3.单击“复制”单选按钮将配置文件复制到另一个配置文件。

步骤4.在Source File Name区域，点击要复制的文件类型的单选按钮。交换机维护以下配置文件。

- 运行配置 — 包含当前配置的配置文件，包括自上次重新启动以来应用于任何管理会话的任何更改。

- 启动配置 — 保存到闪存的配置文件。

- 镜像配置 — 如果至少24小时未修改运行配置文件，则该配置文件会自动保存到镜像配置文件类型中。

注意：在本例中，选择运行配置。

步骤5.在Destination File Name区域，点击与源配置文件将覆盖的配置文件对应的单选按钮。只能选择运行和启动配置文件，并且配置文件无法覆盖自身。

注意：在本例中，选择启动配置。交换机中的所有配置设置都将保存在启动配置文件中。

步骤6.单击“应用”以启动操作。源文件将覆盖目标文件。

操作完成后，“文件操作”页面中将显示“成功”消息。

现在，您应该已成功复制交换机上的配置文件。