目标

链路层发现协议(LLDP)媒体终端发现(MED)提供其他功能来支持媒体终端设备，例如为语音或视频、设备位置发现和故障排除信息等应用启用网络策略通告。LLDP和思科发现协议(CDP)都是相似的协议，区别在于LLDP可促进供应商互操作性，而CDP是思科专有协议。LLDP可用于用户需要在非思科专有设备和思科专有设备之间工作的场景。

LLDP协议对网络管理员有用，可用于故障排除。交换机提供有关端口当前LLDP状态的所有信息。网络管理员可以使用此信息修复网络中的连接问题。

注意：要了解如何在交换机上配置LLDP属性，请单击此处获取说明。

“LLDP邻居信息”页包含从相邻设备收到的信息。根据从邻居生存时间(TLV)接收的超时值(在此期间没有从邻居接收LLDP配电单元(PDU))，信息将被删除。

本文提供有关如何管理交换机上的LLDP邻居信息表的说明。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

管理LLDP邻居信息

管理LLDP邻居信息

步骤1.访问交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Discover - LLDP > LLDP Neighbor Information。

注意：可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中，使用SG350X-48MP。

步骤2.（可选）选中Filter复选框以过滤要显示在LLDP邻居表上的本地端口。

步骤3.（可选）从Local Port下拉列表中选择接口。

注意：在本例中，选择单元1的端口XG1。

步骤4.（可选）单击Go。

步骤5.（可选）单击“清除过滤器”以清除过滤器设置。

步骤6.（可选）单击“刷新”刷新LLDP邻居表。

步骤7.（可选）单击“LLDP端口状态表”按钮，查看“LLDP端口状态”表。要了解有关此功能的详细信息，请单击此处获取说明。

您现在应该已经管理了LLDP邻居信息表。

删除LLDP邻居信息

步骤1.选中要删除的端口旁的复选框。

注意：在本例中，选择单元1的端口XG1。

步骤2.（可选）单击Delete以从LLDP邻居表中删除所选端口。

步骤3.（可选）单击“保存”以保存到启动配置文件的设置。

您现在应该已从LLDP邻居表中删除该端口。

查看LLDP邻居信息

步骤1.选中要查看的端口旁边的复选框。

注意：在本例中，选择单元1的端口XG1。

步骤2.单击“详细信息”查看LLDP邻居信息。

端口 详细信息

将显示以下信息：

- 本地端口 — 端口号。

- MSAP条目 — 设备媒体服务接入点(MSAP)条目编号。

基本 详细信息

将显示以下信息：

- 机箱ID子类型 — 机箱ID的类型（例如，MAC地址。）

- 机箱ID -802局域网(LAN)相邻设备机箱的标识符。如果机箱ID子类型是介质访问控制(MAC)地址，则显示设备的MAC地址。

- 端口ID子类型 — 显示的端口标识符的类型。

- 端口ID — 端口的标识符。

- 端口说明 — 有关端口的信息，包括制造商、产品名称以及硬件或软件版本。

- 系统名称 — 设备名称。

- 系统说明 — 设备说明（采用字母数字格式）。 这包括设备支持的硬件、操作系统和网络软件的系统名称和版本。值等于sysDescr对象。

- 支持的系统功能 — 设备的主要功能。功能由两个二进制八位数表示。第0到7位分别表示其他、中继器、网桥、无线LAN(WLAN)接入点(AP)、路由器、电话、有线数据服务接口规范(DOCSIS)电缆设备和站点。保留第8到15位。

- 已启用的系统功能 — 设备的主要已启用功能。

管理地址

将显示以下信息：

- 地址子类型 — 在“管理地址”(Management Address)字段（例如，IPv4）中列出的管理IP地址的类型。

- 地址 — 返回的地址最适合管理使用。

- 接口子类型 — 用于定义接口编号的编号方法。

- 接口号 — 与此管理地址关联的特定接口。

MAC/PHY详细信息

将显示以下信息：

- 支持自动协商 — 端口速度自动协商支持状态。可能的值为True和False。

- 已启用自动协商 — 端口速度自动协商活动状态。可能的值为True和False。

- 自动协商通告功能 — 端口速度自动协商功能；例如，1000BASE-T半双工模式，100BASE-TX全双工模式。

- 运营MAU类型 — 中型附件单元(MAU)类型。MAU执行物理层功能，包括从以太网接口的冲突检测和比特注入到网络中的数字数据转换；例如，100BASE-TX全双工模式。

802.3 通过MDI供电

将显示以下信息：

- MDI电源支持端口类 — 通告电源支持端口类。

- PSE MDI电源支持 — 指示端口是否支持最大需求指示器(MDI)电源。

- PSE MDI电源状态 — 指示端口上是否启用MDI电源。

- PSE电源对控制能力 — 指示端口是否支持电源对控制。

- PSE电源对 — 端口支持的电源对控制类型。

- PSE电源类 — 通告端口的电源类。

- 电源类型 — 连接到端口的Pod设备类型。

- 电源 — 端口电源。

- 电源优先级 — 端口电源优先级。

- PD请求的功率值 — Pod设备请求的功率量。

- PSE Allocated Power Value — 电源设备(PSE)分配给配电器(PD)的功率量。

通过MDI的4线电源

注意：此区域仅在Sx250、Sx350、SG350X和Sx550X系列交换机上可用。

将显示以下信息：

- 支持4对PoE — 表示支持4对线的系统和端口。这仅适用于具有此硬件功能的特定端口。

- 需要备用线对检测/分类 — 表示需要4对线。

- PD备件对所需状态 — 表示请求启用4对功能的Pod设备。

- PD备件对运行状态 — 指示是启用还是禁用4对功能。

802.3 详细信息

将显示以下信息：

- 802.3最大帧大小 — 通告端口支持的最大帧大小。

802.3 链路聚合

将显示以下信息：

- 聚合功能 — 指示端口是否可聚合。

- 聚合状态 — 指示端口当前是否已聚合。

- 聚合端口ID — 通告的聚合端口ID。

802.3 节能 以太网(EEE)

将显示以下信息：

- Remote Tx — 指示传输链路伙伴在离开低功率空闲(LPI)模式后开始传输数据之前等待的时间（以微秒为单位）。

- Remote Rx — 指示接收链路伙伴请求发送链路伙伴在LPI模式下传输数据之前等待的时间（以微秒为单位）。

- 本地Tx回声 — 表示本地链路伙伴对远程链路伙伴的Tx值的反映。

- 本地Rx回显 — 表示本地链路伙伴对远程链路伙伴的Rx值的反映。

MED详细信息

将显示以下信息：

- 支持的功能 — 端口支持的MED功能。

- 当前功能 — 端口上启用的MED功能。

- 设备类 — LLDP-MED终端设备类。可能的设备类为：

- 终端类1 — 通用终端类，提供基本LLDP服务。

- 终端类2 — 媒体终端类，提供媒体流功能和所有1类功能。

- 终端3类 — 通信设备类，提供所有1类和2类功能以及位置、911、第2层设备支持和设备信息管理功能。

- PoE设备类型 — 以太网供电(PoE)端口类型；例如PD或PSE。

- PoE电源 — 端口电源。

- PoE电源优先级 — 端口电源优先级。

- PoE功率值 — 端口功率值。

- 硬件修订版 — 硬件版本。

- 固件版本 — 固件版本。

- 软件修订版 — 软件版本。

- 序列号 — 设备序列号。

- 制造商名称 — 设备制造商名称。

- 型号名称(Model Name) — 设备型号名称。

- 资产ID — 资产ID。

802.1 VLAN和协议

将显示以下信息：

- PVID — 通告端口虚拟局域网(VLAN)ID。

PPVIDs

将显示以下信息：

- VID — 协议VLAN ID。

- 支持 — 支持的端口和协议VLAN ID。

- 已启用 — 已启用端口和协议VLAN ID。

VLAN ID

将显示以下信息：

- VID — 端口和协议VLAN ID。

- VLAN名称 — 通告的VLAN名称。

协议ID

将显示以下信息：

- 协议ID — 通告的协议ID。

位置信息

将显示以下信息：

- 公民 — 公民或街道地址。

- 坐标 — 位置地图坐标 — 纬度、经度和海拔。

- ECS ELIN — 设备的紧急呼叫服务(ECS)紧急位置标识号(ELIN)。

- 未知 — 未知位置信息。

网络策略

将显示以下信息：

- 应用类型 — 网络策略应用类型（例如，语音）。

- VLAN ID — 为其定义网络策略的VLAN ID。

- VLAN类型 — 定义网络策略的VLAN类型、标记或未标记。

- 用户优先级 — 网络策略用户优先级。

- DSCP — 网络策略差分服务代码点(DSCP)。

步骤3.（可选）单击“邻居表”按钮返回“LLDP邻居信息”页。

您现在应该已经查看了交换机上某个端口的邻居信息。