简介

Cisco Sx250系列智能交换机设计为易于配置、管理和故障排除，让您能够专注于业务优先级。这些交换机配备了新一代高度集成且经济高效的数据包处理器，这些处理器面向运营商级以太网和中小企业(SME)应用，具有全线速性能快速以太网(FE)或千兆以太网(GE)端口，以及GE Combo平台。

通过基于Web的实用程序，您可以高效地部署和管理网络。使用易于使用的工具(如Cisco发现协议(CDP)、FindIT和Cisco Smartports)可轻松完成设置和故障排除，这些工具可让您的网络自动检测并配置所有连接的Cisco设备。

本文显示了Sx250智能交换机的产品规格。

注意：如果要了解Sx250智能交换机的特性和功能，请单击此处。

适用设备

- SF250系列

- SG250系列

软件版本

- 2.2.5.68

SX250系列产品规格

性能

功能

描述

交换容量和转发速率

所有交换机均为线速和无阻塞

型号

每秒百万数据包(mpps)（64字节数据包）的容量

交换容量（千兆位/秒）

SF250-48

13.10

17.6

SF250- 48HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

第 2 层交换

功能

描述

生成树协议 (STP)

标准802.1d生成树支持

使用802.1w（快速生成树协议[RSTP]）的快速收敛，默认启用

使用802.1s(MSTP)的多生成树实例；支持8个实例

端口分组/链路聚合

支持IEEE 802.3ad链路聚合控制协议(LACP)

最多4个组

每组最多8个端口，每个（动态）802.3ad LAG有16个候选端口

VLAN

同时支持多达256个活动VLAN

基于端口和基于802.1Q标记的VLAN

管理 VLAN

Voice VLAN

语音流量自动分配到语音特定VLAN，并使用适当的QoS级别进行处理。自动语音功能可实现语音端点和呼叫控制设备的全网络零接触部署。

IGMP（版本1、2和3）监听

互联网组管理协议(IGMP)将带宽密集型组播流量限制为仅限请求者；支持4K组播组（还支持源特定组播）。

HOL 阻塞

线头(HOL)阻塞。

安全

功能

描述

SSL

安全套接字层(SSL)加密所有HTTPS流量，允许安全访问交换机中基于Web的实用程序。

IEEE 802.1X（身份验证器角色）

RADIUS身份验证、MD5哈希、单/多主机模式和单/多会话。

安全敏感数据(SSD)

一种机制，用于在交换机上安全地管理敏感数据（如密码、密钥等），将此数据填充到其他设备，并保护自动配置。根据用户配置的访问级别和用户的访问方法提供以明文或加密形式查看敏感数据的访问。

端口安全性

能够锁定端口的源MAC地址并限制所学习的MAC地址的数量。

RADIUS

支持RADIUS身份验证以进行管理访问。交换机用作客户端。

风暴控制

广播、组播和未知单播。

DoS预防

拒绝服务(DoS)攻击防御。

服务质量

功能

描述

优先级

4 个硬件队列

计划

严格优先级和加权轮询(WRR)

服务类别

基于端口；基于802.1p VLAN优先级；基于IPv4/v6 IP优先级/ToS/DSCP;DiffServ;基于差分服务代码点(DSCP)和服务类别(802.1p/CoS)的可信QoS队列分配

流量限速

入口监察器、每个VLAN、每个端口

标准

功能

描述

标准

IEEE 802.3 10BASE-T以太网、IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网、IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网、IEEE 802.3ad链路汇聚控制协议、IEEE 802.3z千兆以太网、IEEE 802.3x流控制、IEEE 802.3和LACP、IEEE 802.1D(STP)、IEEE 802.1Q/p VLAN、IEEE 802.1w RSTP、IEEE 802.1s多STP、IEEE 802.1X端口访问身份验证、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 793、RFC 813、RFC 879、RFC 896、RFC 826、RFC 854、RFC 855、RFC 856、RFC 858、RFC 894、RFC 919、RFC 920、RFC 922、RFC 950、RFC 951、RFC 1042、RFC 1071、RFC 1123、RFC 1141、RFC 1155、RFC 1157、RFC 1213、RFC 1215、RFC 1286、RFC 1350、RFC 1442、RFC 1451、RFC 1493、RFC 1533、RFC 1541、RFC 1542、RFC 1573、RFC 1624、RFC 1643、RFC 1700、RFC 1757、RFC 1867、RFC 1907、RFC 2011、RFC 2012、RFC 2013、RFC 2030、RFC 2131、RFC 2132、RFC 2233、RFC 2576、RFC 2616、RFC 2618、RFC 2665、RFC 2666、RFC 2674、RFC 2737、RFC 2819、RFC 2863、RFC 3164、RFC 3411、RFC 3412、RFC 3413、RFC 3414、RFC 3415、RFC 3416、RFC 4330

IPv6

功能

描述

IPv6

IPv6主机模式

以太网IPv6

双IPv6/IPv4堆栈

IPv6邻居和路由器发现(ND)

IPv6无状态地址自动配置

路径最大传输单位(MTU)发现

重复地址检测(DAD)

互联网控制消息协议(ICMP)第6版

IPv6 over IPv4网络，支持站内自动隧道寻址协议(ISATAP)

USGv6和Ipv6金牌徽标认证

IPv6 QoS

在硬件中确定Ipv6数据包的优先级

组播侦听程序发现(MLD v1/2)监听

仅将Ipv6组播数据包传送到所需的接收方

IPv6应用

Web/SSL、Ping、Traceroute、简单网络时间协议(SNTP)、简单文件传输协议(TFTP)、简单网络管理协议(SNMP)、远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)、系统日志、DNS客户端、DHCP客户端、DHCP自动配置

支持Ipv6 RFC

RFC 4443（替代RFC 2463）：ICMPv6

RFC 4291（替代RFC 3513）：IPv6地址架构

RFC 4291：IP第6版寻址架构

RFC 2460：IPv6规范

RFC 4861（替代RFC 2461）：IPv6邻居发现

RFC 4862（替代RFC 2462）：IPv6无状态地址自动配置

RFC 1981：路径MTU发现

RFC 4007：IPv6范围地址架构

RFC 3484：默认地址选择机制

RFC 5214（替代RFC 4214）：ISATAP隧道

RFC 4293;MIB Ipv6:文本约定与一般群

RFC 3595：IPv6流标签的文本约定

管理

功能

描述

基于Web的实用程序

内置交换机配置实用程序，可轻松进行基于浏览器的设备配置(HTTP/HTTPS)。 支持配置、系统控制面板、系统维护和监控。

SNMP

支持陷阱的SNMP版本1、2c和3，以及SNMP v3基于用户的安全模型(USM)

标准MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamnumbers-MIB

ianaify-MIB

ianaprot-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

rfc1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB

专用MIB

CISCOSB-lldp-MIB

CISCOSB-brgmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibobjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSBssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB — 多业务终端 — MIB

CISCOSB-MRI-MIB

CISCOSB-jumboframes-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgesecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physicsdescription-MIB

CISCOSB-PoE-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialpdu-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB调整MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-eee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

远程监控(RMON)

嵌入式RMON软件代理支持4个RMON组（历史、统计、警报和事件），以增强流量管理、监控和分析

Ipv4和Ipv6双堆栈

两个协议栈共存，便于迁移

固件升级

Web浏览器升级(HTTP/HTTPS)和TFTP和SCP

端口镜像

端口上的通讯可以镜像到其他端口以通过网络分析器或 RMON 探测器进行分析。最多可将4个源端口镜像到一个目标端口。

VLAN镜像

来自VLAN的流量可以镜像到端口，以便通过网络分析器或RMON探测功能进行分析。最多可将4个源VLAN镜像到一个目标端口。

动态主机配置协议(DHCP)（选项12、66、67、129和150）

DHCP选项有助于从中心点（DHCP服务器）加强控制，以获取IP地址、自动配置（通过配置文件下载）、DHCP中继和主机名。

自动配置

通过保护敏感数据实现大规模部署。

可编辑文本的配置

配置文件可通过文本编辑器进行编辑并下载到另一台交换机，从而简化大规模部署。

Smartports

简化QoS和安全功能的配置。

自动智能端口

根据通过思科发现协议或LLDP-MED发现的设备，自动将通过Smartports角色提供的智能应用到端口。这便于零接触部署。

云服务

支持Cisco Active Advisor

本地化

将基于Web的实用程序和文档本地化为多种语言

登录标语

可配置的多条横幅，用于Web和CLI

其他管理

Traceroute;单一IP管理；HTTP/HTTPS;RADIUS;端口镜像;TFTP 升级;DHCP 客户端;简单网络时间协议(SNTP);电缆诊断;Ping;syslog;自动时间设置。

绿色（能效）

功能

描述

能量检测

检测到链路关闭时，自动关闭RJ-45端口的电源。当交换机检测到链路接通时，会恢复活动模式，不会丢失任何数据包。

电缆长度检测

根据电缆长度调整信号强度。减少较短电缆的功耗。

符合EEE(802.3az)

所有铜缆千兆以太网端口均支持IEEE 802.3az。

禁用端口LED

可手动关闭LED以节省能源。

常规

巨型帧

帧大小高达9K字节。默认MTU为2K字节。

MAC 表

800个地址。

发现

功能

描述

邦茹尔

交换机使用Bonjour协议进行自我通告。

带LLDP-MED扩展的链路层发现协议(LLDP)(802.1ab)

链路层发现协议(LLDP)允许交换机向将数据存储在MIB中的相邻设备通告其标识、配置和功能。LLDP-MED是对LLDP的增强，可添加IP电话所需的分机。

Cisco 发现协议

交换机使用思科发现协议进行自我通告。它还使用思科发现协议学习连接的设备及其特征。

自动智能端口

根据通过思科发现协议或LLDP-MED发现的设备，自动将通过Smartports角色提供的智能应用到端口。此功能可促进零接触部署。

在所列功率预算内，通过任何RJ-45端口提供802.3at PoE+和802.3af PoE

以下交换机支持802.3at PoE+、802.3af和思科准标准（传统）PoE。在达到交换机的PoE预算之前，任何10/100或千兆以太网端口的最大功率都为30.0 W。每台交换机的PoE总可用功率如下：

型号

PoE专用电源

支持PoE的端口数

SF250-48HP

195 W

48

SG250-10P

62 W

8

SG250-26HP

100 W

24

SG250-26P

195 W

24

PoE供电设备(PD)和PoE直通

除交流电源外，紧凑型交换机型号还可以作为PoE供电设备(PD)工作，并由连接到上行链路端口的PoE交换机供电。如果需要，交换机还可以将电源传递到下游PoE终端设备。

如果对等PoE交换机支持60 W PoE，则每个上行链路端口最多可以抽取60 W。当多个上行链路端口连接到PoE交换机时，这些端口的功耗会合并。

当交流电源连接且工作正常时，它优先于PoE电源。PoE电源可用作交流电源的备用电源或用作交换机的唯一电源。

型号

电源选项

可用PoE功率(W)

交换机能否通过上行链路供电？

SG250-10P

1个PoE上行链路

2个PoE上行链路

1个PoE+上行链路

2个PoE+上行链路

1个60W PoE上行链路

2个60W PoE上行链路

AC电源

0W

0W

0W

22瓦

22瓦

50W

62瓦

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

功耗

型号

绿色电源（模式）

系统功耗

功耗（带PoE）

散热（BTU/小时）

SF250-48

EEE、能源检测

110V=23.4W

220V=24.2W

不适用

82.57

SF250-48HP

EEE、能源检测

110V=43.1W

220V=44.3W

110V=265.2W

220V=255.8W

904.90

SG250-10P

EEE、能源检测、短距

110V=13.25W

220V=13.42W

110V=85.19W

220V=84.17W

290.68

SG250-26

EEE、能源检测、短距

110V=18.1W

220V=18.9W

不适用

64.49

SG250-26HP

EEE、能源检测、短距

110V=23.5W

220V=24.4W

110V=135.2W

220V=133.9W

461.32

SG250-26P

EEE、能源检测、短距

110V=34.2W

220V=37.2W

110V=262W

220V=254.5W

893.98

物理接口

端口

型号名称

系统端口总数

RJ-45端口

组合端口(RJ-45 + SFP)

SF250-48

48个快速以太网+ 2个千兆以太网

48快速以太网

2个千兆以太网组合+ 2个SFP

SF250-48HP

48个快速以太网+ 2个千兆以太网

48快速以太网

2个千兆以太网组合+ 2个SFP

SG250-10P

10 Gb 以太网

8 Gb 以太网

2千兆以太网组合

SG250-26

26 Gb 以太网

24 Gb 以太网

2千兆以太网组合

SG250-26HP

26 Gb 以太网

24 Gb 以太网

2千兆以太网组合

SG250-26P

26 Gb 以太网

24 Gb 以太网

2千兆以太网组合

按钮

功能

描述

USB插槽

USB A型插槽，位于交换机的前面板，便于文件和映像管理

按钮

重置按钮

电缆类型

适用于10BASE-T/100BASE-TX的5类或更高非屏蔽双绞线(UTP);适用于1000BASE-T的5e类或更高类UTP

LED

系统、链路/活动、PoE、速度

Flash

256 MB

CPU

800 MHz ARM

CPU内存

512 MB

数据包缓冲区

所有数字在所有端口之间聚合，因为缓冲区是动态共享的：

型号名称

数据包缓冲区

SF250-48

24 Mb

SF250-48HP

24 Mb

SG250-10P

12 Mb

SG250-26

12 Mb

SG250-26HP

12 Mb

SG250-26P

12 Mb

功能

描述

支持的SFP/SFP+模块

SKU

媒体

速度

最大距离

MGBBX1

单模光纤

100 Mbps

10 千米

MGBSX1

多模光纤

100 Mbps

500 米

MGBLH1

单模光纤

100 Mbps

40 千米

MGBLX1

单模光纤

100 Mbps

10 千米

MGBT1

UTP 5e类

100 Mbps

100 米

环境

功能

描述

单位尺寸

(长 x 宽 x 高)

型号名称

单位尺寸

SF250-48

440 x 44 x 257毫米（17.3 x 1.45 x 10.12英寸）

SF250-48HP

440 x 44 x 350毫米（17.3 x 1.45 x 13.78英寸）

SG250-10P

280 x 44 x 170毫米（11.0 x 1.45 x 6.69英寸）

SG250-26

440 x 44 x 202毫米（17.3 x 1.45 x 7.95英寸）

SG250-26HP

440 x 44 x 257毫米（17.3 x 1.45 x 10.12英寸）

SG250-26P

440 x 44 x 257毫米（17.3 x 1.45 x 10.12英寸）

单位重量

型号名称

单位重量

SF250-48

3.57千克（7.87磅）

SF250-48HP

4.93千克（10.87磅）

SG250-10P

1.2千克（2.65磅）

SG250-26

2.72千克（6.0磅）

SG250-26HP

3.37千克（7.43磅）

SG250-26P

3.81千克（8.40磅）

电源

100-240V 50-60 Hz，内置，通用 — SF250-48,SF250-48HP，SG250-26,SG250-26HP，SG250-250-26P 100-240V 50-60 Hz，外置 — SG250-10P

认证

UL(UL 60950)、CSA(CSA 22.2)、CE标记、FCC第15部分(CFR 47)A类

运行温度

SF250-48、SF250-48HP、SG250-10P、SG250-26、SG250-26HP、SG250-26P 32°至122°F（0°至50°C）

储存温度

-4°至158°F（–20°至70°C）

工作湿度

10%至90%，相对，非冷凝

贮运湿度

10%至90%，相对，非冷凝

功能

描述

噪声和平均无故障时间(MTBF)

型号名称

风扇（数量）

噪声

50°C时的MTBF（小时）

SF250-48

无风扇

不适用

256,281.25

SF250-48HP

2

0°C至30°C:38.0dB

50°C:52.7dB

286,555.77

SG250-10P

无风扇

不适用

205,647.00

SG250-26

无风扇

不适用

343,592.66

SG250-26HP

1

0°C至30°C:37.5dB

50°C:49.7dB

333,792.21

SG250-26P

2

0°C至30°C:36.0dB

50°C:53.7dB

430,341.06

保修

有限的生命期