目标

简单网络时间协议(SNTP)是网络时间协议(NTP)的简化版本。NTP是用于同步网络时钟的协议。它在100毫秒内提供准确时间，但不验证流量。

交换机的SNTP身份验证页面允许管理员配置网络时间协议(NTP)身份验证密钥以验证时间源。SNTP身份验证应仅在不需要强身份验证的情况下使用，因为它不提供NTP的复杂过滤机制。

本文档说明如何在交换机上定义SNTP身份验证。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

配置SNTP身份验证

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序。

步骤2.从Display Mode下拉列表中选择Advanced。

步骤3.选择管理>时间设置> SNTP身份验证。

步骤4.选中SNTP Authentication Enable复选框。

步骤5.单击“应用”更新交换机。

步骤6.单击“添加”。

步骤7.在Authentication Key ID字段中输入用于标识此SNTP身份验证密钥的编号。

注意：在本例中，输入121110。

步骤8.选择Authentication Key。选项有：

- 用户定义（加密） — 此选项加密身份验证密钥。

- 用户定义（明文） — 此选项以明文显示身份验证密钥。

注意：在本例中，选择“用户定义（明文）”。

步骤9.（可选）在Authentication Key字段中输入用于身份验证的密钥。

注意：在本例中，输入12112010。

步骤10.选中Trusted Key Enable复选框，以允许交换机仅使用此身份验证密钥从SNTP服务器接收同步信息。

步骤11.单击“应用”。

步骤12.（可选）单击Save。

现在，您应该已在交换机上成功配置SNTP身份验证设置。