目标

系统时间配置在网络中非常重要。同步的系统时钟在网络上的所有设备之间提供参考帧。网络时间同步至关重要，因为管理、保护、规划和调试网络的每个方面都涉及确定事件发生的时间。如果没有同步的时钟，在跟踪安全漏洞或网络使用情况时，就无法在设备之间准确关联日志文件。

同步时间还减少了共享文件系统中的混乱，因为无论文件系统驻留在哪台计算机上，修改时间保持一致都非常重要。

思科S系列交换机支持简单网络时间协议(SNTP)，启用后，交换机会从SNTP服务器将设备时间与时间动态同步。交换机仅作为SNTP客户端运行，无法为其他设备提供时间服务。

本文提供有关如何在交换机上配置系统时间设置的说明。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置系统时间设置

访问“系统时间”页

基于Web的实用程序的“系统时间”(System Time)页面提供配置系统时间、时区和夏令时(DST)的方法。

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Time Settings > System Time。

注意：在本例中，使用SG350X-48MP交换机。

将显示以下字段：

- 实际时间（从SNTP服务器） — 设备上的系统时间。这显示动态主机配置协议(DHCP)时区或用户定义的时区的缩写（如果已定义）。

- 上次同步服务器 — 上次从中占用系统时间的SNTP服务器的地址、层和类型。

步骤2.选择您的首选系统时间配置：

- 自动设置 — 如果启用此设置，则从SNTP服务器获取系统时间。

- 手动设置 — 手动设置日期和时间。当没有备用时间源（例如SNTP服务器）时，使用本地时间。

配置自动时间设置

重要信息：在配置此功能之前，必须先配置与SNTP服务器的连接。要了解如何操作，请单击此处获取说明。

注意：您还可以对SNTP会话实施身份验证。有关如何配置此功能的说明，请单击此处。

步骤1.在Clock Source Settings下的Main Clock Source(SNTP Servers)区域，选中Enable复选框以动态同步交换机时间与来自SNTP服务器的时间。

注意：默认情况下，选中此选项。

第2步。（可选）在备用时钟源（通过活动HTTP/HTTPS会话的PC）区域，选中启用复选框，以使用超文本传输协议(HTTP)设置配置计算机的日期和时间。

步骤3.单击“应用”。

步骤4.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已成功配置交换机的自动系统时间设置。

配置手动时间设置

步骤1.在Clock Source Settings（时钟源设置）下的Main Clock Source(SNTP Servers)(主时钟源（SNTP服务器）)区域中，取消选中Enable（启用）复选框以允许手动配置时间设置。

第2步。（可选）在备用时钟源（通过活动HTTP/HTTPS会话的PC）区域，选中启用复选框，以使用超文本传输协议(HTTP)设置配置计算机的日期和时间。

注意：在本例中，此选项保持未选中状态。

步骤3.在“手动设置”区域，在YYYY-MMM-DD格式的“日期”字段中输入当前日期。

注意：单击“日期”字段上方句子中的此处链接可自动获取存储在计算机上的时间设置。如果单击了此选项，请跳至步骤5。

注意：在本例中，使用2017年3月08日。

步骤4.在“本地时间”字段中，以HH:MM:SS格式输入时间。

注意：在本例中，使用14:45:13。

第5步。（可选）在Time Zone Settings（时区设置）区域，选中Get Time Zone from DHCP（从DHCP获取时区），以启用从DHCP服务器动态配置时区和DST。能否配置其中一个或两个参数取决于在DHCP数据包中找到的信息。如果启用此选项，则必须在设备上启用DHCP客户端。

注意：DHCP客户端支持选项100提供动态时区设置。启用此功能将重置在步骤3和4中输入的手动设置。如果启用此功能，请跳至步骤8。

注意：在本例中，此选项保持未选中状态。

来自DHCP的时区区域显示从DHCP服务器配置的时区的缩写。此首字母缩略词显示在“实际”区域。

步骤6.从时区偏移下拉列表中选择时区偏移。

注意：在本例中，选择UTC。

步骤7.在Time Zone Acronyms字段旁输入时区缩写词。

注意：在本例中，使用PST或太平洋标准时间。

步骤8.在“夏时制设置”区域，选中“启用”复选框，以启用夏时制当前时间的自动调整。

步骤9.在Time Set Offset字段中，输入从GMT范围从1到1440的分钟偏移量。默认值为 60。

步骤10.在“夏时制类型”区域中，选择要实施的夏时制类型。

选项有：

- 美国 — 夏时制(DST)根据美国使用的日期设置。

- 欧洲 — DST根据欧盟和其他使用此标准的国家使用的日期设置。

- 按日期 — DST是手动设置的，通常适用于美国或欧洲以外的国家/地区。输入下面描述的参数。如果选择此选项，请跳至步骤11。

- 循环 — DST每年在同一日期发生。如果选择此选项，请跳至步骤12。

注意：在本例中，选择USA。

第11步。（可选）如果选择了By日期，请输入夏时制的发生时间和日期。

- 起始 — DST开始的日期和时间。

- 目标 — DST结束的日期和时间。

注意：在本例中，DST从2017年3月1日02时开始，到2018年3月1日01时结束。

第12步。（可选）如果选择了“循环”，请在突出显示的“自”和“至”字段中输入相应信息。

- 从 — 选择每年DST开始的日期。

— 日 — 每年开始DST的星期几。

— 周 — 每年开始DST的月份内的周。

— 月 — 每年开始DST的年月。

— 时间 — 每年开始DST的时间。

- 目标 — DST每年结束的日期。

— 日 — 每年DST结束的星期几。

— 周 — 每年DST结束的月份内的周。

— 月 — 每年DST结束的年月。

— 时间 — DST每年结束的时间。

注意：在本示例中，DST从3月的每个第二个星期日02:00开始，到10月的每个第一个星期日02:00结束。

步骤13.单击“应用”保存设置。

步骤14.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已成功配置交换机的手动系统时间设置。