目标

链路层发现协议(LLDP)媒体终端发现(MED)提供其他功能来支持媒体终端设备，例如为语音或视频、设备位置发现和故障排除信息等应用启用网络策略通告。LLDP和思科发现协议(CDP)都是相似的协议，区别在于LLDP可促进供应商互操作性，而CDP是思科专有协议。LLDP可用于用户需要在非思科专有设备和思科专有设备之间工作的场景。

LLDP协议对网络管理员有用，可用于故障排除。交换机提供有关端口当前LLDP状态的所有信息。网络管理员可以使用此信息修复网络中的连接问题。

注意：网络策略配置是此配置的先决条件。要了解如何配置网络策略，请单击此处获取说明。

本文提供有关如何在交换机上配置LLDP MED端口设置的说明。

适用设备

- Sx250 系列

- Sx300系列

- Sx350 系列

- SG350X 系列

- Sx500系列

- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置LLDP MED端口设置

配置LLDP MED端口设置

LLDP MED端口设置页面允许选择LLDP-MED类型长度值(TLV)和/或要包括在每个接口的传出LLDP通告中的网络策略。LLDP TLV用于描述协议传输的各条信息。

此页显示所有端口的以下LLDP MED设置：

- 用户定义的网络策略 — 为称为应用的流量类型定义策略。这在LLDP MED网络策略中定义。在这种情况下，端口上的策略显示以下信息：

— 活动 — 端口上活动的流量类型。

— 应用 — 定义策略的流量类型。

- 位置 — 是否传输位置TLV。

- PoE — 是否传输PoE-PSE TLV。

- 清单 — 是否传输清单TLV。

要在交换机上配置LLDP MED端口设置，请执行以下步骤：

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后在“显示模式”下拉列表中选择高级。

注意：在本例中，使用SG350X-48MP交换机。

注意：如果您有Sx300或Sx500系列交换机，请跳至步骤2。

步骤2.选择Administration > Discover - LLDP > LLDP MED Port Settings。

步骤3.从Interface Type下拉列表中选择所需的接口类型，然后单击Go。

注意：在本例中，选择单元1的端口。

步骤4.点击接口号旁边的单选按钮。

注意：在本例中，选择GE3。

步骤5.向下滚动，然后单击Edit，将其他LLDP MED TLV关联到接口。

步骤6.（可选）从Interface下拉列表中选择要配置的所需接口。

注意：在本例中，选择单元1的端口GE3。

注意：如果您有Sx500交换机，此选项将显示为Unit/Slot。

第7步。（可选）在LLDP MED状态区域中，选中启用复选框以在当前接口上启用LLDP MED。

第8步。（可选）在SNMP Notification区域中，选中Enable复选框，以便在发现支持MED的终端站时，日志通知按端口发送。

步骤9.突出显示您希望交换机发布的TLV，然后单击右箭头图标，将它们转移到“选定的可选TLV”列表。TLV是用于传输复杂数据的简短信息元素。每个TLV通告一种类型的信息，如其设备ID、类型或管理地址。

注意：或者，您也可以通过选择所需选项并单击左箭头图标来删除TLV。

注意：在本例中，选择Inventory。

步骤10.突出显示您希望交换机由LLDP发布的LLDP MED策略，然后单击右箭头图标将其转移到Selected Network Policies列表。由于语音应用处于自动模式，因此此列表中不提供该应用，并且无法在可用网络策略下手动选择。

注意：或者，您也可以通过选择所需选项并单击向左箭头图标来删除网络策略。要在通告中包含一个或多个用户定义的网络策略，请从可用可选TLV中选择网络策略。

注意：在本例中，选择2（语音信令）。

步骤11.在“位置坐标”字段中输入您希望LLDP发布的坐标位置。这给出了坐标位置，如ID、纬度、海拔、经度、海拔类型等。必须在此字段中输入16对十六进制数。

注意：在本例中，使用12AB34CD56EF78AB90CD12EF34AB56CD。

步骤12.在Location Civic Address字段中输入您希望LLDP发布的公用地址。这将提供位置公有地址，如名称、邮政编码、楼号、单位、楼层、地标等。必须在此字段中输入6到160对十六进制数。

注意：在本例中，使用12AB34CD56EF。

步骤13.在Location ECS ELIN字段中输入您希望LLDP发布的紧急呼叫服务(ECS)ELIN。这用于通过紧急位置标识号(ELIN)指定网络设备的位置。 必须在此字段中输入10到25对十六进制数。

注意：在本例中，使用12AB34CD56EF78AB90CD12EF。

注意：位置TLV必须位于“选定可选TLV”列表中，才能发布位置信息。此外，位置信息必须以十六进制字符输入。数据输入的格式在LLDP-MED标准ANSI/TIA-1057中找到。

步骤14.单击“应用”，然后单击“关闭”。

步骤15.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已成功配置交换机上的LLDP MED端口设置。

复制LLDP MED端口

步骤1.点击需要复制的条目。

注意：在本例中，选择GE3。

步骤2.单击“复制设置”将配置设置从一个端口复制到另一个端口。

步骤3.（可选）单击LLDP Local Information Detail按钮，了解端口的当前LLDP状态。要了解有关此功能的详细信息，请单击此处。

步骤4.在提供的字段中输入需要将所选配置复制到的接口。

注意：在本例中，使用GE48。

步骤5.单击“应用”，然后单击“关闭”。

步骤6.（可选）单击“保存”以保存到启动配置文件的设置。

现在，您应该已成功将一个端口的设置复制到另一个端口。