目标

带宽是指可通过网络路径传输的数据量。可以对传入流量和传出流量使带宽设置不同。入口接口是指具有传入流量的接口，而出口接口是指具有传出流量的接口。

本文档的目标是说明如何在SG250和SF250交换机上配置带宽设置。

适用设备

- SF250

- SG250

- SG250X

软件版本

- 2.4.5.71

配置带宽设置

步骤1.登录交换机的Web配置实用程序。

步骤2.从页面顶部的“显示模式”下拉菜单中选择“高级”。

步骤3.从菜单中单击Quality of Service > General > Bandwidth。

“带宽”(Bandwidth)页面打开：

带宽表包含每个接口的以下字段：

· 入口速率限制 — 入口流量是指传入流量。启用后，它显示入口（传入）接口的速率限制。对于FE（快速以太网）端口，分配的带宽将在62 - 100,000 Kbps范围内，而对于GE（千兆以太网）端口，带宽范围将在62 - 1000,000 Kbps范围内。

- 状态 — 显示是否启用入口速率限制。

- 速率限制(KBits/sec) — 显示端口的入口速率限制。

- % — 显示端口的入口速率限制除以总端口带宽。

- CBS（字节） — 承诺突发大小(CBS)是入口接口数据的最大突发大小，以网络接受的数据字节为单位。CBS的范围可以是3000到19,173,960字节。

· 出口整形速率 — 显示出口（传出）流量的统计信息。

- 状态 — 显示是否启用出口整形速率。

- CIR(KBits/sec) — 承诺信息速率(CIR)显示出口接口的最大带宽。它指定帧中继服务上的保证带宽量。这可保证在CIR级别内的帧将被发送，但当帧超过此限制时，不保证发送。对于FE端口，整形速率在64至1,00,000 Kbps范围内，而对于GE端口，整形速率在64至1,000,000 Kbps范围内。

- CBS（字节） — 出口接口的最大数据突发大小（以数据字节为单位）。

步骤4.通过单击要为其配置带宽设置的接口的相应单选按钮选择接口，然后单击Edit。

系统将显示新窗口。

步骤5.如果要在特定端口上应用带宽设置，请选择“端口接口”；如果要在包含几个或所有单个端口的捆绑上应用带宽设置，请单击LAG（链路聚合）。然后，从它旁边的下拉列表中选择一个特定值。

注意：要配置LAG设置，可以从菜单导航至Port Management > Link Aggregation > LAG Management;选择要编辑的LAG，并将端口添加到该LAG。

步骤6.（可选）如果要定义传入流量带宽，请选中Ingress Rate Limit复选框。

注意：如果您未在步骤6中选中Ingress Rate Limit，则跳至步骤9。

步骤7.在Ingress Rate Limit字段中输入值。

注意：当接口类型为LAG时，不会显示两个Ingress Rate Limit字段。

步骤8.在Ingress Committed Burst Size(CBS)字段中输入该值。

注意：当Ingress Rate Limit复选框启用时，Ingress Rate Limit和Ingress Committed Burst Size(CBS)字段将自动填充默认值。

步骤9.（可选）如果要定义传出流量带宽，请选中Egress Shaping Rate复选框。整形速率是指出口接口上允许的最大带宽。

注意：如果您未在步骤9中选中出口整形速率，则跳至步骤12。

步骤10.在“承诺信息速率(CIR)”字段中输入值。

步骤11.在Egress Committed Burst Size(CBS)字段中输入所需的值。

注意：即使临时将带宽增加到超出允许的限制，也可以发送此数量。

步骤12.单击“应用”保存设置。

复制设置

步骤1.要将一个接口的设置复制到另一个或多个接口，请点击源接口的单选按钮。

步骤2.单击“复制设置”。

系统将显示一个新窗口：

步骤3.在提供的字段中，输入目标接口。要将相同的设置复制到多个接口，请用逗号分隔目标接口或接口范围。

步骤4.单击“应用”以复制设置。

您现在应该已成功配置了SG250或SF250交换机的带宽设置。