目标

环回检测(LBD)是交换机的一项功能，通过从启用了环路保护的端口发送环路协议数据包来提供环路保护。当交换机发出一个环路协议数据包，然后收到该数据包时，它会关闭接收该数据包的端口。

LBD独立于生成树协议(STP)运行。发现环路后，接收环路的端口将处于Shut Down状态。陷阱被发送，事件被记录。网络管理员可以定义检测间隔，以设置LBD数据包之间的时间间隔。

- 要使LBD在指定端口上处于活动状态，必须设置以下条件：

- LBD已全局启用。

- 特定端口上启用了LBD。

- 端口运行状态为up。

- 端口处于STP转发或禁用状态。

本文旨在展示如何在Cisco 220系列Smart Plus交换机上启用环回检测。

适用设备

- Sx220系列

软件版本

- 1.1.0.14

启用环回检测

步骤1:登录基于Web的交换机实用程序，然后选择Port Management > Loopback Detection Settings。

第二步：选中Enable复选框以启用环回检测。

第三步：在Detection Interval字段中输入值。这将设置LBD数据包之间的时间间隔（以秒为单位）。

注意：在本示例中，使用25。

第四步：单击 Apply。

第五步：要永久保存配置，请转至“复制/保存配置”页面，或点击页面上部的图标。

在端口上启用环回检测

步骤1:在Loopback Detection Port Setting Table下，点击要配置的端口的单选按钮，然后点击Edit。

注意：在本示例中，选择了端口GE14。

第二步：系统将显示Edit Loopback Detection Interface Settings窗口。从Interface下拉列表中，确保指定的端口是您在第1步中选择的端口。否则，请点击下拉箭头并选择正确的端口。

第三步：选中Enable复选框以检查环回检测状态。

第四步：单击 Apply。

第五步：要永久保存配置，请转至“复制/保存配置”页面，或点击页面上部的图标。

第六步：返回Port Management > Loopback Detection Settings窗口验证配置。环回检测管理状态现在应显示Enabled，操作状态现在应显示为Active。

步骤 7.对要启用LBD的每个端口重复步骤1到4。

现在，您应该在交换机上的特定端口上成功启用环回检测。