目标

通过Cisco 220系列增强型智能交换机上的基于时间的端口管理功能，您可以根据设置的计划时间配置和管理交换机上的端口行为。这包括巨型帧流、端口LED的行为和端口操作。

注意：禁用端口LED功能可节省设备LED的功耗。由于设备通常位于空闲的房间中，因此让这些LED点亮是浪费能源。此功能使您可以在不需要时禁用链路、速度和PoE的端口LED，以及在调试、连接其他设备等过程中需要启用LED。在System Summary页面上，设备主板图片上显示的LED不会因禁用LED而受到影响。

本文旨在展示如何在220系列智能Plus交换机上配置基于时间的端口设置。

适用设备

- Sx220系列

软件版本

- 1.1.0.14

配置基于时间的端口管理

端口设置

步骤1:登录基于Web的交换机实用程序，然后选择Port Management > Port Settings。

步骤2.（可选）在Port Settings区域下，选中Enable复选框以启用巨帧。这将允许端口支持最多10,000字节的数据包，与默认数据包大小1,522字节相比大得多。

步骤3.（可选）选中Port LED的Enable复选框以节省设备LED的功耗。此功能允许您在不需要LED时将其禁用，并在需要时（例如调试和连接设备时）启用它们。默认情况下启用此功能。

注意：当端口LED被禁用时，它们不会显示链路状态、活动等。

第四步：单击 Apply。

第五步：要永久保存配置，请转至“复制/保存配置”页面，或点击页面上部的图标。

第六步：在端口设置表下，点击要修改的特定端口的单选按钮，然后点击编辑。在本例中，选择了端口GE12。

步骤 7.系统将显示Edit Port Settings窗口。从Interface下拉列表中，确保指定的端口是您在第6步中选择的端口。否则，请点击下拉箭头并选择正确的端口。

步骤 8在Port Description字段中输入您喜欢的任意端口名称。在本示例中，使用1stPort。

步骤 9单击单选按钮，选择在交换机重新启动时端口应该运行（启动）还是非运行（关闭）。Operational Status区域显示端口当前是否运行或关闭。在本例中，选择Up。

步骤 10选中Time Range中的Enable复选框以设置端口处于Up状态的时间。如果配置了时间范围，则仅当端口管理性开启时才有效。

步骤 11单击Edit链接转到Time Range页，以便定义将应用于端口的时间范围配置文件。

注意：Operational Time-Range State区域显示时间范围当前处于活动状态还是非活动状态。

步骤 12此时将出现一个弹出窗口，通知您到Time Range页面的导航将关闭当前窗口。Click OK.

然后您将进入Time Range页面。

时间范围

步骤 13在Time Range Table下，单击Add按钮。

系统将显示Add Time Range窗口。

步骤 14在Time Range Name字段中输入名称。这将有助于您轻松确定已设置的时间范围。在本示例中，使用PortUp。

步骤 15点击绝对开始时间的单选按钮。选项有：

- 立即 — 此选项将立即应用设置的时间范围。

- 日期 — 选择此选项可以设置时间范围的特定时间，开始于选择年、月、日以及确切的小时和分钟。

注意：在本示例中，选择了“立即”。这是默认设置。

步骤 16点击绝对结束时间单选按钮。选项有：

- 无限(Infinite) — 此选项将设置要始终应用的时间范围。

- 日期 — 选择此选项可让您通过选择年、月、日以及精确小时和分钟来设置时间范围结束的特定时间。

注意：在本示例中，选择Infinite。这是默认设置。

步骤 17单击 Apply。

步骤 18.要永久保存配置，请转至“复制/保存配置”页面，或点击页面上部的图标。

步骤 19.返回Port Management下的Port Settings窗口。

步骤 20.单击之前选择的端口，然后单击Edit按钮返回到Edit Port Settings窗口。

步骤21.（可选）选中Enable复选框以启用自动协商。这将使端口能够向其他设备通告其传输速率、双工模式和流量控制能力。

注意：Operational Auto Negotiation区域显示端口上的当前自动协商状态。

步骤22.（可选）点击Administrative Port Speed的单选按钮，根据端口类型选择端口的速度设置。选项有：

- 1000万

- 1亿

- 1000米

注意：只有在未启用自动协商时才能配置管理端口速度。在本例中，选择100M。

注意：Operational Port Speed区域显示协商结果的当前端口速度。

步骤 23.点击Administrative Duplex Mode的单选按钮。选项有：

- Full — 这将使接口同时支持交换机和客户端之间的双向传输。

- Half — 这将使接口支持交换机与客户端之间一次在一个方向上进行传输。

注意：只有在未启用自动协商时才能配置管理端口速度。在本例中，选择Full。

注意：Operational Duplex Mode区域显示协商结果的当前双工模式。

步骤 24点击Auto Advertisement速度的单选按钮，以选择要由端口通告的通告功能。选项有：

- 全速

- 1000万

- 1亿

- 10米/100米

- 1000米

注意：在本示例中，选择“All Speed”。这是默认设置。

步骤 25点击Auto Advertisement Duplex（自动通告双工）的单选按钮，以选择端口通告的双工模式。选项有：

- 全双工 — 可以接受全双工模式。

- Full — 这将使接口同时支持交换机和客户端之间的双向传输。

- Half — 这将使接口支持交换机与客户端之间一次在一个方向上进行传输。

注意：在本例中，选择Full。

注意：Operational Advertisement区域显示当前发布到端口邻居以启动协商进程的功能。

第26步。（可选）点击Enable或Disable单选按钮以显示Back Pressure。启用背压模式可使端口在交换机拥塞时降低数据包接收速度。它会禁用远程端口，通过阻塞信号来阻止其发送数据包。此模式与半双工模式一起使用。

注意：在本示例中，选择Disable。

步骤27.（可选）点击端口上流量控制的单选按钮。选项有：

- 启用 — 这将启用802.3X上的流量控制。

- 禁用 — 这将禁用802.3X上的流量控制。

- 自动协商 — 这将启用端口上的流量控制的自动协商（仅在处于全双工模式时）。

注意：“当前流控制”区域显示802.3X流控制的当前状态。

注意：在本示例中，选择自动协商。

步骤 28单击 Apply。

步骤 29要永久保存配置，请转至“复制/保存配置”页面，或点击页面上部的图标。

检验设置

步骤1:转到端口管理>端口设置。

第二步：在Port Setting Table（端口设置表）下，检查已修改的端口上的配置以验证设置。

现在，您应该在交换机上成功配置基于时间的端口管理。