目标

思科S系列220系列增强型智能交换机结合了强大的产品性能和可靠性。此系列提供更高级别的安全性、管理和可扩展性，让您体验到最佳性能，但成本更低。

本文档旨在向您展示Cisco 220系列增强型智能交换机的产品和硬件规格。要了解有关Cisco 220系列增强型智能交换机的功能和其他详细信息，请单击此处。

产品规格

性能

功能

描述

交换能力

型号名称

转发速率（以百万数据包/秒为单位）(mpps;64字节数据包)

交换容量（千兆位/秒）

SF220-24

6.55

8.8

SF220-24P

6.55

8.8

SF220-48

10.12

13.6

SF220-48P

10.12

13.6

SG220-26

38.69

52

SG220-26P

38.69

52

SG220-50

74.40

100

SG220-50P

74.40

100

第 2 层交换

功能

描述

介质访问控制(MAC)表

最多8192个MAC地址

生成树协议 (STP)

标准802.1d生成树支持，默认启用

使用802.1w的快速收敛 — 快速生成树协议(RSTP)

使用802.1s的多生成树协议(MSTP)实例

支持16个实例

端口分组

支持IEEE 802.3ad链路聚合控制协议(LACP):

最多8个组

每组最多8个端口，每个（动态）802.3ad链路聚合有16个候选端口

根据源和目的MAC地址或源和目的MAC/IP进行负载均衡

虚拟局域网 (LAN)

同时支持多达256个VLAN

基于端口和基于802.1Q标记的VLAN

管理 VLAN

访客 VLAN

自动语音VLAN

语音流量自动分配到语音特定VLAN，并使用适当级别的服务质量(QoS)进行处理

QinQ VLAN

VLAN透明地通过服务提供商网络，同时隔离客户之间的流量

通用VLAN注册协议(GVRP)和通用属性注册协议(GARP)

用于在桥接域中自动传播和配置VLAN的协议

线头(HOL)阻塞

HOL阻塞防御

超巨型帧

支持的帧大小高达9216

安全

功能

描述

访问控制列表 (ACL)

丢弃或速率限制，取决于源和目标MAC、VLAN ID或IP地址、协议、端口、差分服务代码点(DSCP)/IP优先级、传输控制协议(TCP)/用户数据报协议(UDP)源和目标端口、802.1p优先级、以太网类型、互联网控制消息协议(ICMP)数据包、互联网组管理协议(IGMP)数据包、TCP标志

最多支持512条规则

端口安全性

创建将源MAC地址锁定到端口的功能；限制已获取MAC地址的数量

IEEE 802.1X（身份验证器角色）

802.1X:RADIUS 身份验证;访客 VLAN;多主机模式

远程身份验证拨入用户服务

(RADIUS)，终端访问控制器访问控制系统(TACACS+)

支持RADIUS和TACACS身份验证；交换机用作客户端

MAC 地址过滤

受支持

风暴控制

广播、组播和未知单播

拒绝服务(DoS)保护

DoS攻击防御

STP网桥协议数据单元(BPDU)防护

此安全机制可保护网络免受无效配置的影响。如果在该端口上收到BPDU消息，则为BPDU防护启用的端口将关闭。

安全外壳(SSH)协议

SSH是Telnet流量的安全替换。SCP也使用SSH。支持SSH v1和v2

安全套接字层(SSL)

SSL支持：加密所有超文本传输协议安全(HTTPS)流量，允许对交换机中基于浏览器的管理GUI进行高度安全的访问

QoS

功能

描述

优先级

每个端口8个硬件队列

计划

基于DSCP和服务类别(802.1p/CoS)的严格优先级和加权轮询(WRR)队列分配

服务类别

基于端口；基于802.1p VLAN优先级；IPv4/v6 IP优先级、服务类型(ToS)和基于DSCP;差分服务(DiffServ);分类和重新标记ACL、受信任QoS

流量限速

入口流量限制;出口整形和速率控制；每个VLAN、每个端口和基于流

拥塞避免

需要TCP拥塞避免算法来减少和防止全局TCP丢失同步

组播

功能

描述

IGMP版本1、2和3监听

IGMP将带宽密集型组播流量限制为仅限请求者；支持256个组播组

IGMP查询器

IGMP查询器用于在没有组播路由器的情况下支持监听交换机的第2层组播域

标准

功能

描述

标准

IEEE 802.3 10BASE-T以太网、IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网、IEEE 802.3ab1000BASE-T千兆以太网、IEEE 802.3ad LACP、IEEE 802.3z千兆以太网、IEEE 802.3x流量控制、IEEE 802.1D（STP、GARP和GVRP）、IEEE 802.1Q/p VLAN、IEEE 802.1w RSTP、IEEE 802.1s多STP、IEEE 802.1X端口访问身份验证、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 793、RFC 813、RFC 879、RFC 896、RFC 826、RFC 854、RFC 856、RFC 858、RFC 894、RFC 919、RFC 922、RFC 920、RFC 950、RFC 1042、RFC 1071、RFC 1123、RFC 1141、RFC 1155、RFC 1157、RFC 1350、RFC 153、RFC 1541、RFC 1624、RFC 1700、RFC 1867、RFC 2030、RFC 2616、RFC 2131、RFC 2132、RFC 3164、RFC 3411、RFC 3412、RFC 3413、RFC 3414、RFC 3415、RFC 2576、RFC 4330、RFC 1213、RFC 1215、RFC 1286、RFC 1442、RFC 1451、RFC 1493、RFC 1573、RFC 1643、RFC 1757、RFC 1907、RFC 2011、RFC 20111112012、RFC 2013、RFC 2233、RFC 2618、RFC 2665、RFC 2666、RFC 2674、RFC 2737、RFC 2819、RFC2863、RFC 1157、RFC 1493、RFC 1215、RFC 3416

IPv6

功能

描述

IPv6

IPv6主机模式

以太网IPv6

IPv6/IPv4双堆栈

IPv6邻居和路由器发现(ND)

IPv6无状态地址自动配置

路径最大传输单位(MTU)发现

重复地址检测(DAD)

ICMP第6版

IPv6 ACL

在硬件中丢弃或速率限制IPv6数据包

PV6 QoS

在硬件中确定IPv6数据包的优先级

组播侦听程序发现(MLD v1/2)监听

仅将IPv6组播数据包传送到所需接收方

IPv6应用

Web/SSL、Telnet服务器/SSH、动态主机配置协议(DHCP)客户端、DHCP自动配置、思科发现协议(CDP)、链路层发现协议(LLDP)

支持IPv6请求注解(RFC)

RFC 4443（替代RFC2463） — ICMP第6版

RFC 4291（替代RFC 3513） — IPv6地址架构

RFC 4291 - IPv6编址架构

RFC 2460 - IPv6规范

RFC 4861（替代RFC 2461） — IPv6的邻居发现

RFC 4862（替代RFC 2462） — IPv6无状态地址自动配置

RFC 1981 — 路径MTU发现

RFC 4007 - IPv6范围地址架构

RFC 3484 — 默认地址选择机制

管理

功能

描述

Web 用户界面

内置交换机配置实用程序，可轻松进行基于浏览器的设备配置(HTTP/HTTPS)。 支持配置、系统控制面板、系统维护和监控

文本可编辑的配置文件

配置文件可通过文本编辑器进行编辑并下载到另一台交换机，从而简化大规模部署

命令行界面 (CLI)

可编写脚本的CLI;支持完整的CLI。CLI支持用户权限级别1和15

云服务

支持思科S系列FindIT网络工具

简单网络管理协议 (SNMP)

支持陷阱的SNMP版本1、2c和3，以及SNMP版本3基于用户的安全模型(USM)

标准管理信息库(MIB)

MIB-II(RFC1213)

IF-MIB(RFC2863)

网桥MIB(RFC4188)

网桥MIB扩展(RFC2674)

RMON(RFC2819)

以太网MIB(RFC3635)

Radius客户端MIB(RFC2618)

实体MIB(RFC2737)

POWER-ETHERNET-MIB(RFC3621)

系统日志MIB(RFC3164)

通用陷阱MIB(RFC1215)

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-MIB

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

IEEE8023-LAG-MIB

CISCO-PORT-SECURITY-MIB

CISCO-ENVMON-MIB

CISCO-CDP-MIB

远程监控(RMON)

嵌入式RMON软件代理支持4个RMON组（历史、统计、警报和事件），以增强流量管理、监控和分析

IPv4和IPv6双堆栈

两个协议栈共存，便于迁移

端口镜像

端口或VLAN上的流量可以镜像到另一个端口，以便通过网络分析器或RMON探测功能进行分析。最多可将8个源端口镜像到一个目标端口。支持四个会话。

固件升级

- Web浏览器升级(HTTP/HTTPS)和简单文件传输协议(TFTP)

- 用于弹性固件升级的双映像

DHCP（选项12、66、67、82、129和150）

DHCP选项有助于从中心点（DHCP服务器）更严格地控制，以获取IP地址、自动配置（通过配置文件下载）、DHCP中继和主机名

时间同步

简单网络时间协议 (SNTP)

登录标语

可配置的多条横幅，用于Web和CLI

其他管理

HTTP/HTTPS;TFTP 升级;DHCP 客户端;BOOTP;电缆诊断;ping;traceroute;syslog

发现

功能

描述

邦茹尔

交换机使用Bonjour协议自行通告

带LLDP-MED扩展的链路层发现协议(LLDP)(802.1ab)

LLDP允许交换机向将数据存储在MIB中的相邻设备通告其标识、配置和功能。LLDP-MED是对LLDP的增强，可添加IP电话所需的分机。

Cisco 发现协议

交换机使用思科发现协议进行自我通告。显示已连接的思科网络设备、IP电话和无线接入点的简要信息

能效

功能

描述

EEE合规性(802.3az)

在所有端口上支持802.3az节能以太网；当链路带宽未充分利用时，显着降低功耗

能源检测

检测到链路断开时，自动关闭千兆以太网和10/100 RJ-45端口的电源

当交换机检测到链路接通时，会恢复活动模式，不会丢失任何数据包

以太网供电

功能

描述

802.3af PoE或802.3at PoE+，通过所列功率预算内的任何RJ-45端口提供

交换机在端口1至端口4上支持802.3af、802.3at和思科准标准（传统）PoE，每个端口最大功率为30 W;交换机在其他RJ-45端口上支持802.3af和思科准标准（传统）PoE，每个端口的最大功率为15.4 W。

这适用于所有支持PoE的型号；同时提供PoE功率的最大端口数取决于交换机的总PoE预算和PD设备的实际功率需求。

每台交换机的PoE总可用功率如下：

型号名称

PoE专用电源

支持PoE的端口数

SF220-24P

180 W

24

SF220-48P

375 W

48

SF220-26P

180 W

24

SF220-50P

375 W

48

准标准PoE

支持思科准标准PoE

智能PoE电源管理

在IEEE分类后，支持通过与用电设备(PD)的CDP/LLDP通信进行精细的功率协商

硬件规格

功能

描述

按钮

重置按钮

电缆类型

适用于10BASE-T/100BASE-TX的5类或更高非屏蔽双绞线(UTP);5类UTP

1000BASE-T的以太网或更佳

LED

系统、链路/活动、速度

Flash

32 MB

CPU内存

128 MB

端口

型号

系统端口总数

RJ-45端口

上行链路端口

SF220-24

24个快速以太网加2个千兆以太网

24快速以太网

2千兆以太网组合

SF220-24P

24个快速以太网加2个千兆以太网

24快速以太网

2千兆以太网组合

SF220-48

48个快速以太网加2个千兆以太网

48快速以太网

2千兆以太网组合

SF220-48P

48个快速以太网加2个千兆以太网

48快速以太网

2千兆以太网组合

SG220-26

26 Gb 以太网

24 Gb 以太网

2千兆以太网组合

SG220-26P

26 Gb 以太网

24 Gb 以太网

2千兆以太网组合

SG220-50

50 Gb 以太网

48 Gb 以太网

2千兆以太网组合

SG220-50P

50 Gb 以太网

48 Gb 以太网

2千兆以太网组合

数据包缓冲区

由于缓冲区是动态共享的，所有数字都会聚合到所有端口

型号名称

数据包缓冲区

SF220-24

4.1 Mb

SF220-24P

4.1 Mb

SF220-48

12 Mb

SF220-48P

12 Mb

SG220-26

4.1 Mb

SG220-26P

4.1 Mb

SG220-50

12 Mb

SG220-50P

12 Mb

支持的SFP模块

SKU

媒体

速度

最大距离

MFEFX1

多模光纤

100 Mbps

2 千米

MFELX1

单模光纤

100 Mbps

10 千米

MFEBX1

单模光纤

100 Mbps

20 千米

MGBSX1

多模光纤

1000 Mbps

550 米

MGBLX1

单模光纤

1000 Mbps

10 千米

MGBLH1

单模光纤

1000 Mbps

40 千米

MGBBX1

单模光纤

1000 Mbps

40 千米

MGBT1

5类UTP

1000 Mbps

100 千米

环境

功能

描述

尺寸（宽x高x深）

SF220-24、SF220-48、SG220-26、SG220-50:440 x 44 x 201 mm

SF220-24P、SG220-26P:440 x 44 x 250 mm

SF220-48P、SG220-50P:440 x 44 x 350 mm

单位重量

SF220-24:2.6 kg

SF220-24P:3.64 kg

SF220-48:2.98 kg

SF220-48P:5.12 kg

SG220-26:2.81 kg

SG220-26P:3.7 kg

SG220-50:3.3 kg

SG220-50P:5.28 kg

电源

100-240 V，50-60 Hz，内部

认证

UL(UL 60950)、CSA(CSA 22.2)、CE标记、FCC第15部分(CFR 47)A类、C-tick

运行温度

0-50°C

储存温度

-20°C至+70°C

工作湿度

10%至90%，相对，非冷凝

贮运湿度

10%至90%，相对，非冷凝

功耗

型号名称

绿色电源（模式）

系统功耗

功耗（带PoE）

散热（BTU/小时）

SF220-24

EEE +能源检测

110V=8.2W

220V=9.2W

不适用

28.0

SF220-24P

EEE +能源检测

110V=19.9W

220V=21.1W

110V=191.5W

220V=188.5W

653.4

SF220-48

EEE +能源检测

110V=13.2W

220V=13.7W

不适用

45.0

SF220-48P

EEE +能源检测

110V=39.5W

220V=39.7W

110V=413W

220V=405W

1409.2

SG220-26

EEE +能源检测

110V=18.9W

220V=18.2W

不适用

64.5

SG220-26P

EEE +能源检测

110V=29.1W

220V=30.7W

110V=206.5W

220V=200.7W

704.6

SG220-50

EEE +能源检测

110V=36.6W

220V=39.9W

不适用

124.9

SG220-50P

EEE +能源检测

110V=59.4W

220V=63.2W

110V=426W

220V=427W

1453.6

噪声和平均无故障时间(MTBF)

型号名称

风扇（号码）

噪声

50°C时的MTBF（小时）

SF220-24

无风扇

不适用

603,729

SF220-24P

2个pc/6300rpm和风扇速度控制

<32°C=26.4dB

32°C-40°C=38.6dB

>40°C=41.9dB

445,488

SF220-48

无风扇

不适用

369,704

SF220-48P

4 pcs/9500rpm和风扇速度控制

<32°C=39dB

32°C-40°C=50.3dB

>40°C=52dB

210,753

SG220-26

无风扇

不适用

342,867

SG220-26P

2个pc/6300rpm和风扇速度控制

<32°C=25.6dB

32°C-40°C=37.2dB

>40°C=41.5dB

343,684

SG220-50

1 pcs/6300rpm无风扇转速控制

40.3dB

382,742

SG220-50P

4 pcs/9500rpm和风扇速度控制

<32°C=39.1dB

32°C-40°C=50.5dB

>40°C=52dB

194,036