目标

本文的目标是提供CBS350交换机的通用SNMPv3对象标识符(OID)列表。

适用设备

- CBS350交换机

简介

简单网络管理协议(SNMP)是Internet标准协议，用于管理IP网络上的设备。SNMP消息用于检查和传达有关受管对象的信息。SNMP使用管理信息库(MIB)在包含对象标识符(OID)的分层或树形结构名称空间中存储可用对象。OID标识MIB层次结构中可通过SNMP读取或设置的信息。

SNMP第3版功能通过验证和加密网络上的数据包提供对设备的安全访问。

本文提供CBS350交换机的常见SNMPv3 OID列表。

SNMP OID

MIB 对象名称

OID

值列表

描述

sysDescr

1.3.6.1.2.1.1.1.0

DisplayString

系统说明

entPhysicalSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

DisplayString

物理实体的供应商特定软件修订版本字符串。

entPhysicalSerialNum

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

DisplayString

物理实体的供应商特定序列号字符串。

entPhysicalFgName

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

DisplayString

此物理组件的制造商名称。

sysUptime

1.3.6.1.2.1.1.3.0

时间戳

sysUpTime的值。

rlCpuUtilDuringLastSecond

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 - 100

上一秒内设备CPU使用率的百分比。

rlCpuUtilDuringLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 - 100

上一分钟内设备CPU使用率的百分比。

rlCpuUtilDuringLast5分钟

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 - 100

过去5分钟内设备CPU使用率的百分比。

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

EntitySensorValue

正在测量传感器的当前值。

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 严重，4 — 关闭

5 — 不存在，6 — 不起作用

正在检测的FAN 1的强制状态。

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 严重，4 — 关闭

5 — 不存在，6 — 不起作用

正在检测的FAN 2的强制状态。

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 严重，4 — 关闭

5 — 不存在，6 — 不起作用

正在检测的FAN 3的强制状态。

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 严重，4 — 关闭

5 — 不存在，6 — 不起作用

正在检测的FAN 4的强制状态。

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 — 正常，2 — 警告

3 — 严重，4 — 关闭

5 — 不存在，6 — 不起作用

正在检测的FAN 5的强制状态。

命令

SNMP get命令如下所示：

Snmpget -v 3 -u USERNAME -a AUTH-METHOD -A "AUTH-PASSWORD" -x PRIVACY-METHOD -X "PRIV-PASSWORD" -l authPriv SWITCH-IP-ADDRESS

示例

以下是SNMP get命令的示例。

结果

此处显示了CBS350-16XTS的字符串返回。其中列出了固件版本、序列号、制造商、系统运行时间、前一秒的CPU利用率、前一分钟的CPU利用率、前5分钟的CPU利用率、当前温度和风扇状态。此CBS350型号有三个风扇显示正常状态。风扇4和5不存在。

结论

现在，您已经了解了CBS350交换机的一些常见SNMPv3 OID。