目标

本文的目的是显示如何在200、220、250、300、350和550系列交换机中禁用HTTP和HTTPS服务。

适用设备

- 220 系列

- 250 系列

- 300 系列

- 350 系列

- 550 系列

简介

如果要禁用Web用户界面(UI)并仅使用命令行界面(CLI)来管理网络中的交换机，则您已经到了正确的位置。可以使用Web UI或CLI在220、250、300、350和550系列交换机中禁用超文本传输协议(HTTP)和安全超文本传输协议(HTTPS)。

并非所有交换机型号都包含用于管理的控制台端口。对于没有控制台端口的型号，必须通过SSH和/或Telnet启用命令行访问。

使用Web UI禁用HTTP和HTTPS

第 1 步

输入用户名和密码登录您的交换机，然后单击Log In。

步骤 2

导航到安全> TCP/UDP服务。

步骤 3

取消选中HTTP Service和HTTPS Service的复选框。

如果需要远程命令行访问，请确保选中SSH Service旁边的框。

步骤 4

单击 Apply。

Web浏览器将失去对Web UI的访问，必须通过SSH或控制台端口（如果交换机有此端口）使用CLI进行进一步的配置。

步骤 5

要保存配置，请使用CLI输入以下命令。

交换机# write

步骤 6

按Y确认。

覆盖文件[startup-config]....(Y/N)[N] ?Y

使用CLI禁用HTTP/HTTPS

第 1 步

如果需要远程命令行访问且尚未启用，请通过输入以下命令启用SSH服务：

Switch(config)# ip ssh server

步骤 2

使用以下命令禁用HTTP和HTTPS服务。

Switch(config)# no ip http server

Switch(config)# no ip http secure-server

步骤 3

要保存配置，请输入

交换机# write

覆盖文件[startup-config]....(Y/N)[N] ?Y

结论

现在您已学习使用Web UI和CLI在交换机上禁用HTTP/HTTPS的步骤。