目标

本文的目的是在将Cisco Business 250和350系列交换机的固件从3.1版更新到3.2版时回顾推荐的做法。

适用设备 |软件

- CBS250 | 3.2.0.84(下载最新版本)

- CBS350 | 3.2.0.84(下载最新版本)

简介

更新设备的固件对于提高设备的性能和稳定性至关重要。固件更新可能会提供新功能、增强安全性或修复软件早期版本中遇到的漏洞。

有关升级CBS 250/350交换机固件的步骤，请参阅升级CBS 250或350系列交换机固件文章。您也可以阅读New to Cisco Business: How to Download and Upgrade Firmware on any Device中的文章，了解更多信息。

在本文中，您将了解将CBS250或CBS350的固件从版本3.1升级到版本3.2时的建议做法。

目录

- 推荐 的 方法

- 查找MCU版本

- MCU更新失败

推荐 的 方法

当将CBS250/CBS350交换机的固件从版本3.1更新到版本3.2时，它将微控制器单元(MCU)代码从0xEE升级为0xF0。此过程需要时间，在此过程中，交换机将脱机。

- 对于独立交换机，在交换机重新联机之前，向交换机发送初始重新引导信号之间可能需要15分钟。

- 对于交换机堆叠，需要更长的时间，因为它必须更新堆叠中的所有交换机，然后重新发现它们。

- 如果将固件从3.2降级到3.1，它也会降级MCU版本，并且会花费相同的延长时间。

- 在重新启动过程中，不会出现图形用户界面(GUI)或外部可见的指示表明有更新过程。如果在更新过程中重新启动交换机或以任何其他方式中断升级过程，可能会永久损坏交换机，并要求退货许可(RMA)。

- 更新过程发生在系统启动过程中，如果您希望查看监控MCU更新的过程，则需要连接控制台电缆并通过控制台端口监控更新。

完成固件升级过程大约需要15分钟。在这段时间内，交换机可能不会显示任何活动。作为升级过程的一部分，交换机可能会重新启动几次。中断升级过程可能会导致交换机永久损坏，并使其无法使用。

查找MCU版本

这是通过监控交换机的启动过程来实现的，必须注意的是，在支持文件中或通过命令行界面(CLI)命令找不到该过程。您必须通过控制台电缆连接到交换机。

- 在配置完全加载之前会显示此消息。

- 固件版本3.1.1.7的MCU版本为0xEE。

- 如果运行固件版本3.2.0.x，则其MCU版本为0xF0。

- 如果您运行固件版本3.2.0.x，并且它仍然显示旧的MCU 0xEE，则需要更换交换机。

MCU更新失败

失败更新的行为可能有所不同。这取决于更新被中断的位置和方式。

- 交换机可能只是进入重新启动循环。

- PoE可能停止工作，如果您检查Show Power Inline命令，它可能停止显示TI芯片集并在所有端口上将端口状态显示为off。

- 交换机的性能和行为将不可靠。

- 可通过控制台电缆监控引导过程来识别。

- 如果您最近更新了交换机固件并且遇到交换机故障，请检查固件和MCU版本以确保它们正确。如果它们不匹配，解决方案是RMA。

- 该问题在现场无法修复，您将需要RMA。

结论

现在您已了解将CBS250或CBS350交换机从版本3.1更新到版本3.2的推荐做法。