目标

本文的目的是对更改进行修改，删除Catalyst 1000、Cisco Business 350和Cisco Business 250系列交换机上的迷你USB控制台端口。

适用设备

- Catalyst 1000

- CBS350

- CBS250

简介

控制台端口用于通过串行连接本地访问命令行界面(CLI)。CLI可用于配置和故障排除，特别是在网络不可用时。

对Catalyst 1000、Cisco Business 350和Cisco Business 250系列交换机上的迷你USB控制台端口进行了更改。RJ45控制台端口不受影响。您仍然可以通过RJ45控制台电缆访问交换机上的控制台端口。

目录

- 移除迷你USB端口

- 适用产品

- 在原始硬件上使用控制台端口

- 在更新的硬件上使用控制台端口

- 使用网络连接管理交换机的其他方法

- 支持

移除迷你USB端口

以下图像说明了更改。

在原始设计中，控制台可以通过RJ45或迷你USB端口访问。注意蓝色线上方用红色圈出的端口。USB端口位于左侧。

更改后，仅保留RJ-45控制台端口。

适用产品

此更改适用于从下面的版本ID号(VID)开始的新硬件版本中的以下交换机型号。

新硬件版本的产品ID(PID)保持不变。订购交换机时，您无法选择是采用原始硬件版本还是新硬件版本。

系列

型号

从VID开始

Catalyst 1000

C1000-8T-2G-L

V02

C1000-8T-E-2G-L

C1000-8P-2G-L

C1000-8P-E-2G-L

C1000-8FP-2G-L

C1000-8FP-E-2G-L

C1000-16T-2G-L

C1000-16T-E-2G-L

C1000-16P-2G-L

C1000-16P-E-2G-L

C1000-16FP-2G-L

C1000-24T-4G-L

C1000-24PP-4G-L

C1000-24P-4G-L

C1000-24FP-4G-L

C1000-48T-4G-L

C1000-48PP-4G-L

C1000-48P-4G-L

C1000-48FP-4G-L

C1000-24T-4X-L

C1000-24P-4X-L

C1000-24FP-4X-L

C1000-48T-4X-L

C1000-48P-4X-L

C1000-48FP-4X-L

C1000FE-24T-4G-L

C1000FE-24P-4G-L

C1000FE-48T-4G-L

C1000FE-48P-4G-L

C1000-16T-2G-IN

C1000-16P-2G-IN

C1000-16FP-2G-IN

C1000-24T-4G-IN

C1000-24P-4G-IN

C1000-24T-4X-IN

Cisco Business 350系列管理型交换机

CBS350-8T-E-2G

V03用于 — NA/-AR/-BR

V05，适用于 — EU/-UK/-AU/-CN/-JP/-IN/-TW/-SP

CBS350-8P-2G

CBS350-8P-E-2G

CBS350-8FP-2G

CBS350-8FP-E-2G

CBS350-16T-2G

CBS350-16T-E-2G

CBS350-16P-2G

CBS350-16P-E-2G

CBS350-16FP-2G

CBS350-24T-4G

CBS350-24P-4G

CBS350-24FP-4G

CBS350-48T-4G

CBS350-48P-4G

CBS350-48FP-4G

CBS350-24T-4X

CBS350-24P-4X

CBS350-24FP-4X

CBS350-48T-4X

CBS350-48P-4X

CBS350-48FP-4X

Cisco Business 250系列智能交换机

CBS250-8T-E-2G

V03用于 — NA/-AR/-BR

V05，适用于 — EU/-UK/-AU/-CN/-JP/-IN/-TW/-SP

CBS250-8PP-E-2G

CBS250-8P-E-2G

CBS250-8FP-E-2G

CBS250-16T-2G

CBS250-16P-2G

CBS250-24T-4G

CBS250-24PP-4G

CBS250-24P-4G

CBS250-24FP-4G

CBS250-48T-4G

CBS250-48PP-4G

CBS250-48P-4G

CBS250-24T-4X

CBS250-24P-4X

CBS250-24FP-4X

CBS250-48T-4X

CBS250-48P-4X

在原始硬件上使用控制台端口

如果您的交换机具有迷你USB控制台端口，则将继续支持该端口。您可以选择使用迷你USB或RJ45控制台端口访问交换机控制台。一次只有一个端口处于活动状态。使用适合您选择访问控制台的端口的电缆。

在更新的硬件上使用控制台端口

如果没有迷你USB控制台端口，交换机控制台仍然可以通过RJ45控制台端口访问。您需要使用控制台电缆将控制台端口连接到计算机。通常情况下，控制台电缆一端为DB-9插座，另一端为RJ-45连接器。如果您的计算机上没有串行端口，则可能需要一个串行到USB适配器。

使用网络连接管理交换机的其他方法

如果启用，则可以使用SSH或Telnet访问CLI。

可以通过浏览器通过HTTP或HTTPS访问交换机的Web用户界面。

支持

如果您对此更改有任何疑问或控制台端口有问题，请联系思科支持。

- Catalyst 1000

- CBS350/CBS250