目标

本文介绍如何在Cisco Business 220系列交换机上启用和配置GARP VLAN注册协议(GVRP)。

简介

GVRP允许设备动态交换VLAN配置信息，以便更轻松地配置VLAN。GVRP基于通用属性注册协议(GARP)。 当交换机通过GVRP和GVRP注册接收VLAN信息时，接收接口会加入该VLAN。如果接口尝试加入不存在的VLAN，并且启用了动态VLAN创建，则交换机会自动创建VLAN。

必须在每个端口上全局激活GVRP。激活后，它会发送和接收GARP数据包数据单元(GPDU)。已定义但未处于活动状态的VLAN不会传播。要传播VLAN，它必须至少在一个端口上启用。默认情况下，GVRP在端口上全局禁用。

适用设备 |软件版本

- CBS220系列（产品手册） |2.0.0.17

GVRP设置

第 1 步

登录CBS220交换机的Web用户界面(UI)。

步骤 2

选择VLAN Management > GVRP Settings。

步骤 3

选中GVRP Global Status复选框以在交换机上全局启用GVRP。

步骤 4

单击Apply以设置全局GVRP状态。

步骤 5

从过滤器中选择端口或LAG:接口类型等于下拉列表。单击Go以显示所选接口类型的设置。

步骤 6

单击单选按钮选择要在其上配置GVRP的接口，然后单击Edit。

步骤 7

配置以下字段：

- 接口 — 选择要编辑的接口（端口或LAG）。必须在常规或中继模式下配置端口以支持GVRP。

- GVRP状态 — 选择以在此接口上启用GVRP。

- 动态VLAN创建 — 选中动态VLAN创建字段中的启用复选框，以便在选定接口上收到该VLAN的GVRP信息时，如果VLAN不存在，则动态创建VLAN。如果禁用动态VLAN创建，则交换机仅识别已手动创建的VLAN。

- GVRP注册 — 在选定接口上收到该VLAN的GVRP信息时，选中GVRP注册字段中的启用复选框，使选定接口加入VLAN。如果GVRP注册被禁用，则接口仅与手动配置为打开的VLAN关联。

步骤 8

单击Apply保存选定接口的更新GVRP设置。

结论

你成功了！您已成功在CBS220交换机上配置GVRP。

有关详细配置，请参阅《Cisco Business 220系列交换机管理指南》。