目标

本文介绍如何在Cisco Business 220系列交换机上配置链路聚合组(LAG)。

简介

链路聚合组(LAG)用于将多个端口连接在一起。LAG可增加带宽，提高端口灵活性，并在两个设备之间提供链路冗余以优化端口使用。链路聚合控制协议(LACP)是IEEE规范(802.3ad)的一部分，该规范用于捆绑多个物理端口以形成单个逻辑通道。

支持两种LAG:

- 静态 — LAG中的端口是手动配置的。如果LACP在其上禁用，则LAG为静态。分配给静态LAG的端口组始终是活动成员。

- 动态 — 如果LACP已启用，则LAG为动态。分配给动态LAG的端口组是候选端口。LACP确定哪些候选端口是活动成员端口。

开始吧！

适用设备 |软件版本

- CBS220系列（产品手册） |2.0.0.17

目录

- LAG管理

- 在LAG中定义成员端口

- LAG设置

- 链路聚合控制协议 (LACP)

LAG管理

第 1 步

登录CBS220交换机的Web用户界面(UI)。

步骤 2

选择Port Management > Link Aggregation > LAG Management。

步骤 3

在Load Balance Algorithm字段中，选择所需算法的单选按钮。负载均衡是一种使网络吞吐量最大化以优化资源使用的方法。

- MAC地址 — 根据所有数据包的源MAC地址和目的MAC地址执行负载均衡。

- IP / MAC地址 — 根据IP数据包的源IP地址和目的IP地址以及非IP数据包的源MAC地址和目的MAC地址执行负载均衡。

步骤 4

单击 Apply。

在LAG中定义成员端口

第 1 步

登录到交换机的Web UI，然后选择Port Management > Link Aggregation > LAG Management。将打开“LAG管理”页。

步骤 2

选择要配置的LAG，然后单击“编辑”。

步骤 3

输入以下字段的值：

- LAG — 从LAG下拉列表中，选择要配置的LAG。

- LAG名称 — 输入LAG名称或注释。

- LACP — 选择以在所选LAG上启用LACP。这使它成为动态LAG。只有在将端口移动到下一个字段中的LAG后，才能启用此字段。

- 端口列表 — 将分配给端口列表LAG的端口移动到LAG成员。每个静态LAG最多可分配8个端口，16个端口可分配给动态LAG。

单击 Apply。

LAG设置

第 1 步

选择Port Management > Link Aggregation > LAG Settings。

步骤 2

选择LAG并单击“编辑”。

步骤 3

从LAG下拉列表中选择要配置的LAG。

步骤 4

在“说明”字段中输入LAG的名称。

步骤 5

在Administrative Status字段中，单击与所需LAG状态对应的单选按钮。Operational Status字段显示LAG的当前状态。

- Up - LAG已启动且可运行。

- 关闭 — LAG关闭，无法运行。

步骤 6

在Time Range字段中，选中Enable复选框以启用端口处于打开状态的时间范围。当时间范围不活动时，端口处于关闭状态。如果配置了时间范围，则仅当端口管理性开启时才有效。

步骤 7

（可选）如果在上一步中启用了“时间范围”，请在“时间范围名称”字段中选择指定时间范围的配置文件。如果尚未定义时间范围，请单击“编辑”转到“时间范围”页。

需要启用时间范围以选择时间范围名称。

步骤 8

选中Auto Negotiation字段中的Enable复选框，以在LAG上启用或禁用自动协商。自动协商是两个链路伙伴之间的协议，它使LAG能够向其伙伴通告其传输速度和流量控制（流量控制默认为禁用）。 操作自动协商字段显示自动协商设置。

建议在聚合链路的两端启用自动协商，或在两端禁用自动协商，同时确保链路速度相同。

步骤 9

如果在上一步中禁用了“自动协商”，请选择“管理端口速度”。运行延迟速度显示LAG运行的当前速度。

可用速度为：

- 1000万

- 1亿

- 1亿

- 10G

速度可能因交换机型号而异。

步骤 10

在Auto Advertisement Speed 字段中，检查LAG要通告的功能。操作通告显示管理通告状态。LAG向其邻居LAG通告其功能以启动协商过程。选项有：

- 所有速度 — 所有LAG速度和两种双工模式都可用。

- 10M - LAG通告10 Mbps速度，且模式为全双工。

- 100M - LAG通告100 Mbps速度，且模式为全双工。

- 1000M - LAG通告1000 Mbps速度，且模式为全双工。

- 10/100M - LAG通告10/100 Mbps速度，且模式为全双工。

- 10G - LAG通告10G速度，且模式为全双工。

步骤 11

选中“背压”字段中的启用复选框。背压模式与半双工模式一起使用，以降低数据包接收速率。

步骤 12

在“管理流量控制”字段中选择一个选项。流量控制功能允许接收设备向发送设备发送拥塞信号。这会告知发送设备暂时停止传输，以帮助缓解拥塞。“操作流控制”显示当前流控制设置。

选项有：

- enable

- disable

- 自动协商

步骤 13

选中复选框以启用受保护端口设置。受保护端口功能在与其他接口共享相同VLAN的接口（以太网端口和LAG）之间提供第2层隔离。

来自受保护端口的设备不允许彼此通信，即使它们位于同一VLAN中。

步骤 14

单击 Apply。

链路聚合控制协议 (LACP)

链路汇聚控制协议(LACP)用于为LAG上的端口划分优先级。动态LAG最多可以有16个相同类型的端口，但一次只能有8个处于活动状态。当LAG有8个以上端口时，交换机使用LACP端口优先级来确定哪些端口将变为活动状态。

要定义LACP设置，请完成以下步骤：

第 1 步

登录到Web UI，然后选择Port Management > Link Aggregation > LACP。

步骤 2

在LACP System Priority字段中输入LACP优先级。LACP优先级用于确定哪台设备控制LAG的端口选择。值较低的设备将具有更高的优先级。如果两台交换机具有相同的LACP优先级，则具有较低MAC地址的交换机将获得端口选择的控制权。

步骤 3

选择要编辑的端口，然后单击“编辑”。

步骤 4

在编辑LACP设置对话框中，输入以下字段的值：

- 端口 — 选择分配超时和优先级值的端口号。

- LACP端口优先级 — 输入端口的LACP优先级值。

- LACP超时 — 这确定发送或接收LACP协议数据单元(PDU)的间隔。

- 长 — 发送或接收的LACP PDU与下一个连续的LACP PDU之间的间隔为长（30秒）。

- 短 — 发送或接收的LACP PDU与下一个连续的LACP PDU之间的间隔较短（1秒）。

步骤 5

单击 Apply。

结论

你成功了！您已成功在CBS220交换机上配置LAG。

有关详细配置，请参阅《Cisco Business 220系列交换机管理指南》。