目标

本文档旨在向您展示如何在思科企业(CBS)220系列交换机上配置即插即用(PnP)。

简介

网络即插即用(PnP)是与支持网络PnP的设备配合使用的服务。网络PnP允许集中管理固件和设备配置文件。此外，它还允许零接触部署新网络设备。

CBS220系列交换机增加了对PnP的支持。此功能简化了网络中这些交换机的部署和管理。要了解更多信息，请继续阅读！

适用设备 |软件版本

- CBS220系列（产品手册） |2.0.0.17

配置PnP设置

第 1 步

登录CBS220交换机。

步骤 2

选择管理> PnP > PnP设置。

步骤 3

在“PnP设置”部分，选中“启用PnP状态”复选框。默认情况下启用该接口。

步骤 4

在发现超时字段中，输入时间（以秒为单位）。这是交换机尝试在尝试失败后再次发现PnP服务器之前等待的时间。默认值为 60 秒。

步骤 5

选择PnP传输选项。这包括查找配置信息、要使用的传输协议、PnP服务器地址和要使用的TCP端口。选项有：

- 自动 — 如果选择此选项，则从DHCP选项43获取PnP设置。如果未从DHCP选项43接收设置，则使用以下默认值：

1. 默认传输协议HTTP。

2. PnP服务器的DNS名称“pnpserver”和与HTTP相关的端口。如果DNS未解析“pnpserver”名称，则使用Cisco PnP服务，使用DNS名称“devicehelper.cisco.com”。选择默认设置选项时，PnP传输部分中的所有字段都会灰显。

- 静态 — 手动设置要用于PnP传输的TCP端口和服务器设置。

步骤 6

如果在步骤5中为PnP传输选择静态，请通过选中HTTPS或HTTP旁边的复选框来选择传输协议。

步骤 7

在“服务器定义”字段中，选择是按IP地址指定PNP服务器还是按名称。

步骤 8

如果在步骤7中按IP地址选择，请选择IP Version。

- 版本6 - IPv6

- 版本4 - IPv4

步骤 9

在Server IP Address/Name字段中，输入PNP服务器的IP地址或域名。

步骤 10

在TCP Port字段中输入端口号。选择传输协议时，系统会自动输入默认端口号：443用于HTTPS;80表示HTTP。

步骤 11

单击 Apply。参数将复制到运行配置文件。

PnP会话

PnP会话屏幕显示当前生效的PnP参数的值。参数的源显示在相关的括号中。

要显示有关PnP参数的信息，请执行以下步骤：

第 1 步

选择管理> PnP > PnP会话。

步骤 2

将显示以下字段：

- 管理状态 — 是否启用PnP

- 运行状态 — 如果PnP运行正常或不运行

- PnP代理状态 — 指示是否存在活动的PnP会话。可能的值为Discovery Wait;发现；未就绪;禁用;会话；会话等待

- 传输协议 — 显示PnP代理会话信息

- 服务器地址 — PnP服务器的IP地址

- TCP端口 — PnP会话的TCP端口

结论

就这样！您已成功在CBS220交换机上配置PnP。

有关详细配置，请参阅《Cisco Business 220系列交换机管理指南》。