目标

本文档旨在向您展示如何恢复和配置Cisco Business 350系列交换机的管理员密码。

简介

在管理员密码丢失或忘记的情况下，您可以通过交换机的命令行界面(CLI)手动重置密码。这需要与设备的控制台端口建立物理连接，以便用户可以重新启动交换机、输入启动菜单并启动密码恢复过程。此过程允许用户登录设备而无需密码身份验证。

适用设备 |软件版本

- CBS350（产品手册） | 3.1.0.57（下载最新）

- CBS350-2X（产品手册） | 3.1.0.57（下载最新）

- CBS350-4X（产品手册） | 3.1.0.57（下载最新）

所有软件版本的密码恢复过程都相同。  它不依赖于特定软件版本。

恢复网络管理员密码

步骤1.通过本地控制台连接访问CLI。有关如何以此方式访问CLI的详细信息，请参阅在Cisco Business 350系列托管交换机上使用控制台连接通过PuTTY访问CLI。

您必须有权访问本地控制台连接以恢复管理员密码。您无法从到管理接口的Telnet或安全外壳(SSH)会话远程恢复管理员密码。

步骤2.拔掉电源线并将其插回设备背面，从而重新启动交换机。几秒钟后，您应看到Cisco ASCII徽标，并提示您转义自动引导加载程序。立即按Return或Esc进入“Startup Menu（启动菜单）”。

连接控制台电缆和Putty后重新通电。如果设备进入自动启动序列，您可以再次重新启动设备以重新尝试进入启动菜单。

系统将显示“启动菜单”：

步骤3.按3选择选项[3]口令恢复过程。这会将密码重置为null。

步骤4.按Enter返回“启动”菜单，然后按Esc退出。这将启动自动引导序列。

必须遵循步骤3和4中提到的顺序。

步骤5.交换机完全启动后，您将处于密码恢复模式。但是，在更改任何用户名或口令之前，请输入以下命令以避免覆盖交换机上的现有配置：

Switch#enable

Switch#copy startup-config running-config

要在CLI中使用回退空格，请使用箭头键突出显示所需字符，然后按回退格删除该字符。还可以按住Backspace键以连续删除突出显示光标右侧的字符。

步骤6.要更改管理员密码，必须进入配置模式。要进入配置模式，请输入以下命令：

Switch#配置终端

步骤7.输入以下命令以更改任何给定用户的密码：

Switch(config)#username<new or previous username> privilege 15 password <new password>

默认密码复杂性设置要求密码至少包含3个字符类，如大写字母、小写字母和数字。

上面屏幕截图中的命令将username1的口令设置为password1。如果username1 不作为交换机上的用户存在，则会创建新用户帐户。

步骤8.输入以下命令退出配置模式并写入配置文件。

Switch(config)#退出

Switch#写入

步骤9.输入Y覆盖启动配置文件。

步骤10.输入以下命令以重新启动系统，以便您可以使用新配置的用户名和密码登录：

Switch#重新加载

步骤11.输入Y继续。 然后，设备将重新启动。

是否在CBS350交换机上查找更多文章？有关详细信息，请查看以下任何链接！

IP地址设置 堆叠设置 堆叠模式选择器 堆叠指南 SSH用户身份验证 SSH服务器身份验证 使用PuTTY访问CLI 创建 VLAN 重置交换机

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座