目标

思科S系列托管交换机可通过命令行界面(CLI)远程访问和配置。 访问CLI允许在基于终端的窗口中输入命令。如果您希望通过CLI而不是基于Web的实用程序在交换机上使用terminal命令进行配置，则这是一种更简单的选择。某些任务（如启用第3层模式）只能通过CLI执行。

要远程访问交换机的CLI，必须使用SSH或Telnet客户端。您还必须先在交换机上启用Telnet和SSH服务，然后才能远程访问它。

注意：有关如何在交换机上配置传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)设置的说明，请单击此处。

本文提供有关如何使用以下客户端通过SSH或Telnet访问交换机的CLI的说明：

- PuTTY — 标准Telnet和SSH客户端。您可以在此下载安装程序并在Windows计算机中安装。

- 终端 — 预安装在每台Mac OS X计算机中的应用。也称为外壳或控制台。

重要信息：在与交换机建立SSH或Telnet连接之前，必须设置交换机的IP地址。如需指导，请点击这里。

适用设备 |软件版本

- CBS250（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-2X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-4X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

通过SSH访问交换机的CLI

在交换机中配置的空闲时间过后，SSH会话会自动断开。SSH的默认空闲会话超时为10分钟。

要与交换机建立SSH连接，请选择您的平台：

使用PuTTY的Windows计算机

使用终端的Mac计算机

使用PuTTY通过SSH访问CLI

注意：映像可能因您所使用的Windows操作系统版本而异。在本例中，使用Windows 7旗舰版，PuTTY版本为0.63。

步骤1.在计算机上启动PuTTY客户端。

步骤2.在Host Name（或IP地址）字段中输入要远程访问的交换机的主机名或IP地址。

步骤3.在Port字段中输入22作为用于SSH会话的端口号。

步骤4.在“连接类型”区域，单击SSH单选按钮以选择SSH作为您与交换机的连接方法。

步骤5.（可选）要保存会话，请在Saved Sessions字段中输入会话名称。

步骤6.单击Save保存会话。

第7步。（可选）在Close（关闭）窗口的退出区域，点击单选按钮以选择退出时SSH窗口的行为。

注意：在本例中，选择“仅在正常退出时”。

步骤8.单击“打开”以启动会话。

步骤9.如果这是您首次使用SSH连接交换机，您可能会收到安全漏洞警告。此警告让您知道，您可能正在连接到假装是交换机的另一台计算机。在步骤4的“主机名”字段中输入正确的IP地址后，单击是更新Rivest Shamir Adleman 2(RSA2)密钥以包括新交换机。

步骤10.在登录名为“用户名”和“密码”字段中输入交换机的用户名和密码。

现在，您应该已使用PuTTY通过SSH成功远程访问交换机的CLI。

使用终端通过SSH访问CLI

注意：映像可能因您所使用的Mac计算机的操作系统版本而异。在本例中，使用macOS Sierra，终端版本为2.7.1。

步骤1.转到“应用程序”>“实用程序”，然后启动Terminal.app应用程序。

步骤2.输入ssh命令，然后输入IP地址以访问交换机的CLI。

注意：在本例中，为192.168.100.105。

步骤3.出现询问是否要继续连接的消息提示后，输入Yes。

步骤4.在User Name和Password字段中相应地输入交换机的用户名和密码。

现在，您应该已使用终端通过SSH成功远程访问交换机的CLI。

通过Telnet访问交换机的CLI

在交换机中配置的空闲时间过后，Telnet会话会自动断开。Telnet的默认空闲会话超时为10分钟。

要与交换机建立Telnet连接，请选择您的平台：

使用PuTTY的Windows计算机

使用终端的Mac计算机

使用PuTTY通过Telnet访问CLI

注意：映像可能因您所使用的Windows操作系统版本而异。在本例中，使用Windows 7旗舰版，PuTTY版本为0.63。

步骤1.在计算机上启动PuTTY客户端。

步骤2.在Host Name（或IP地址）字段中输入要远程访问的交换机的主机名或IP地址。

注意：在本例中，使用192.168.100.105。

步骤3.在Port字段中输入23作为用于Telnet会话的端口号。

步骤4.在“连接类型”区域，单击Telnet单选按钮以选择Telnet作为您与交换机的连接方法。

步骤5.（可选）要保存会话，请在Saved Sessions字段中输入会话名称。

注意：在本例中，使用Telnet会话。

步骤6.单击Save保存会话。

步骤7.可选)在Close（关闭）窗口的退出区域，单击单选按钮以选择退出时SSH窗口的行为。

注意：在本例中，选择Never。

步骤8.单击“打开”以启动会话。

步骤9.在登录名为“用户名”和“密码”字段中输入交换机的用户名和密码。

现在，您应该已使用PuTTY通过Telnet成功远程访问交换机的CLI。

使用终端通过Telnet访问CLI

注意：映像可能因您所使用的Mac计算机的操作系统版本而异。在本例中，使用macOS Sierra，终端版本为2.7.1。

步骤1.转到“应用程序”>“实用程序”，然后启动Terminal.app应用程序。

步骤2.输入telnet命令，然后输入IP地址以访问交换机的CLI。

步骤3.在User Name和Password字段中相应地输入交换机的用户名和密码。

现在，您应该已使用终端通过Telnet成功远程访问交换机的CLI。