通过Web UI 通过CLI

目标

虚拟局域网(VLAN)主要用于在主机之间形成组，而不管主机的物理位置如何。因此，VLAN通过在主机之间组成来提高安全性。设置VLAN的最常见原因之一是为语音设置VLAN，为数据设置单独的VLAN。这会将数据包定向到两种类型的数据，尽管使用的是同一网络。

本文定义了各种协议组，并帮助添加新的基于协议的组。通过这些设置，可以定义基于协议的组并将其绑定到端口；因此，从协议组始发的每个数据包都会分配到页面上配置的VLAN。

适用设备 |软件版本

- CBS350（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-2X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-4X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

创建VLAN

第 1 步

登录到交换机的基于Web的实用程序，然后从右上角的“显示模式”下拉菜单中选择高级。

步骤 2

单击VLAN Management。

步骤 3

向下滚动并选择VLAN Groups > Protocol-Based Groups。

步骤 4

单击“基于协议的组表”中的添加图标，以创建基于协议的组。

步骤 5

在Encapsulation区域中，为要使用的协议类型选择单选按钮。

- 以太网V2 — 此参数是指以太网链路上的数据包。

- LLC-SNAP(rfc1042) — 此参数是指使用子网络访问协议(LLC-SNAP)的逻辑链路控制。 这些协议结合工作，以确保数据在网络内部有效传输。

- LLC — 此参数指逻辑链路控制(LLC)。 它是数据链路层的子层，充当介质访问控制子层和网络层之间的接口。

如果您选择了以太网V2，请继续执行此步骤。否则，请继续执行步骤6。从“以太网类型”下拉列表中，选择以太网类型以指示将封装在以太网帧负载中的协议。选项有：

- IP(0x0800) — 一个以太网V2帧，包含IPv4数据包。

- IPX(0x8137-0x8138) — 带网际数据包交换(IPX)的以太网V2帧。

- IPv6(0x86DD) — 具有IPv6数据包的以太网V2帧。

- ARP(0x0806) — 带地址解析协议(ARP)数据包的以太网V2帧。

- 用户定义 — 管理员可以在相应字段中输入协议值和组ID。

步骤 6

如果您选择了LLC-SNAP(rfc1042)或LLC，请继续此步骤。在协议值字段中，输入协议值。范围是0x0600-0xFFFF。

在Group ID字段中，输入协议的组ID。您可以分配一个介于1到2147483647之间的数字。

步骤 7

单击 Apply。

步骤 8

单击屏幕右上角的保存图标。这会将设置保存到启动配置文件。

您现在已成功配置基于协议的组VLAN。

有关思科业务交换机的VLAN的详细信息？有关详细信息，请查看以下任何链接。

创建 VLAN             端口到VLAN成员             专用VLAN成员             接入和中继端口             基于协议的组到VLAN             端口到VLAN设置             基于子网的VLAN              将组播电视组配置为VLAN             接入端口组播TV VLAN成员             客户端口组播TV VLAN成员