目标

本文介绍如何在Cisco Business 250或350系列交换机上将基于VLAN协议的组配置为VLAN。

适用设备 |软件版本

- CBS250（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-2X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-4X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

简介

虚拟局域网(VLAN)允许您将局域网(LAN)逻辑分段到不同的广播域。在敏感数据可以在网络上广播的情况下，可以创建VLAN来通过将广播指定给特定VLAN来增强安全性。只有属于VLAN的用户才能访问和操作该VLAN上的数据。

运行多个协议的网络设备不能分组到通用VLAN。非标准设备用于在不同VLAN之间传递流量，以便包括参与特定协议的设备。因此，用户无法利用VLAN的许多功能。

使用基于协议的VLAN配置交换机可以解决此问题。它将物理网络划分为每个所需协议的逻辑VLAN组。在入站数据包中，会检查帧，并根据协议类型确定VLAN成员。基于协议的组到VLAN的映射有助于将协议组映射到单个端口。要了解有关基于VLAN协议的组的配置的详细信息，请单击此处。

如果您不熟悉本文档中的术语，请查看思科业务：新术语表。

在交换机上配置VLAN设置

步骤1.登录基于Web的实用程序，并在“显示模式”下拉列表中选择“高级”。

步骤2.选择VLAN Management > VLAN Groups > Protocol-Based Groups to VLAN。

可用的VLAN管理选项可能因您拥有的交换机而异。

步骤3.在“映射组到VLAN表”中，单击“添加”。

步骤4.组的类型自动显示在“组类型”字段中。单击Interface区域中的以下接口类型单选按钮之一，然后从下拉列表中选择所需的接口。

- LAG — 交换机的多个端口组合成一个称为链路聚合组(LAG)的组。

在本例中，选择GE5端口。

步骤5.从Group ID下拉列表中选择所需的VLAN组ID。组ID用于VLAN协议映射到创建的特定组。在本例中，组ID为5。

只有在基于协议的组页面中配置了组ID，组ID才可用。要了解如何配置此功能，请单击此处。

步骤6.在VLAN ID字段中输入将接口连接到用户定义的VLAN ID的VLAN ID。

在本例中，使用20。要了解如何在交换机上配置VLAN，请单击此处获取说明。

步骤7.单击“应用”，然后单击“关闭”。

步骤8.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您已将基于VLAN协议的组配置为交换机上的VLAN设置。

有关思科业务交换机的VLAN的详细信息？有关详细信息，请查看以下任何链接。

创建 VLAN 端口到VLAN成员 专用VLAN成员 接入和中继端口 端口到VLAN设置 基于子网的VLAN 将组播电视组配置为VLAN 基于协议的VLAN组 接入端口组播TV VLAN成员 客户端口组播TV VLAN成员