目标

当将来自VoIP设备或电话的流量分配给特定VLAN时，会使用语音VLAN。交换机可以自动检测语音流量，将端口成员添加到语音VLAN，并将相应的QoS（服务质量）参数分配给来自语音VLAN的语音流量。本文介绍如何在Cisco Business 250或350系列交换机上配置语音VLAN。

适用设备 |软件版本

- CBS250（产品手册） |3.0.0

- CBS350（产品手册） |3.0.0

- CBS350-2X（产品手册） |3.0.0

- CBS350-4X（产品手册） |3.0.0

语音VLAN配置

注意：交换机默认VLAN（默认为VLAN 1）不能用作语音VLAN。必须创建新VLAN。

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择VLAN Management > Voice VLAN > Properties。

“属性”页打开：

步骤2.在Voice VLAN ID字段中，输入分配给语音VLAN的VLAN ID。

步骤3.在CoS/802.1p下拉列表中，选择Class of Service ID（服务类ID）。此ID告知链路层发现协议媒体终端发现协议(LLDP-MED)哪个CoS/802.1p网络策略将用于语音VLAN。

步骤4.在DSCP下拉列表中，为LLDP选择差分服务代码点(DSCP)ID号。此值告知LLDP-MED哪个DSCP用作语音网络策略。

步骤5.在Dynamic Voice VLAN Settings（动态语音VLAN设置）区域的Dynamic Voice VLAN（动态语音VLAN）字段中，单击以下单选按钮之一：

- 启用自动语音VLAN — 将动态语音VLAN设置为自动语音VLAN。自动语音VLAN与Auto Smartport配合使用。启用Auto Smartport后，如果检测到电话/媒体设备，它会向语音VLAN添加端口。

- 启用电话OUI — 将动态语音VLAN设置为电话OUI（组织唯一标识符）。 如果交换机收到源MAC地址与电话OUI匹配的数据包，则会自动将端口添加到语音VLAN。

- 禁用 — 禁用动态语音VLAN。

注意：如果未选择Enable Auto Voice VLAN，请跳至步骤7。

步骤6.在自动语音VLAN激活中，单击以下单选按钮之一：

- 立即 — 立即激活自动语音VLAN。

- 按外部语音VLAN触发器 — 仅当存在语音VLAN设备时激活自动语音VLAN。

步骤7.单击“应用”保存更改，或单击“取消”放弃更改。

您现在已成功学习在Cisco Business 250或350系列交换机上配置语音VLAN的步骤。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座