通过Web UI 通过CLI

目标

本文提供有关如何在Cisco Business 350系列交换机上配置堆栈设置的说明。

简介

堆叠使您可以扩展网络容量，而无需管理多个设备。然后，堆叠交换机作为单个逻辑设备共同管理。在某些情况下，堆栈端口可以成为链路聚合组(LAG)堆栈中的成员，从而增加堆栈接口的带宽。

如果您不熟悉以下术语，请查看思科业务：新术语表。

有关堆叠的更多详细信息，请单击此处查看文章 — 什么是堆叠？

适用设备 |软件版本

- CBS350（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-2X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-4X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

有关可在此系列中堆叠的特定型号，请检查CBS350型号比较。

堆栈拓扑显示堆栈的拓扑是链拓扑还是环拓扑。在本例中，拓扑为Chain。

堆叠主用交换机显示堆叠的主用单元的单元ID。在本例中，所配置的交换机（单元1）是堆栈的活动状态。

步骤3.单击至少两个端口以配置为堆叠端口。包括连接到另一台交换机的端口。

在本例中，选择XG3和XG4。

步骤4.从下拉列表中选择设备ID，或选择“自动”使系统分配设备ID。

在本例中，选择1。

Unit x Stack Connection Speed显示堆栈连接的速度。

步骤5.单击“应用并重新启动”。

步骤6.弹出消息提示后，单击OK。设置将复制到运行配置文件，并重新启动堆栈。

步骤7.登录交换机的基于Web的实用程序。

您需要配置新密码以更好地保护您的网络。

步骤8.选择管理>堆栈管理。交换机应显示活动交换机上配置的设置。

您现在已配置了主用设备的堆栈设置。

在备用或成员交换机上配置堆栈设置

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Stack Management。

或者，您也可以单击“入门”页 中“初始设置”下的“管理堆栈”选项。

步骤2.点击堆栈模式的选项。选项有：

- 本地堆叠 — 交换机是所有设备类型相同的堆叠的一部分。

- 混合堆叠 — 交换机是可由混合类型CBS 350设备组成的堆叠的一部分。

不确定您应选择哪种模式？可以使用堆叠模式选择器工具来查找。

在本例中，选择混合堆叠。

堆栈拓扑显示堆栈的拓扑是链拓扑还是环拓扑。

堆栈活动显示堆栈活动单元的设备ID。

步骤3.单击至少两个端口以配置为堆叠端口。包括连接到另一台交换机的端口。

在本例中，选择XG3和XG4。

步骤4.从下拉列表中选择设备ID，或选择“自动”使系统分配设备ID。

在本例中，选择了Auto。

Unit x Stack Connection Speed显示堆栈连接的速度。

步骤5.单击“应用并重新启动”。

步骤6.弹出消息提示后，单击OK。

交换机将重新启动并应用配置设置。

步骤7.登录活动交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Stack Management。

“堆叠管理”(Stack Management)页面应显示活动和备用交换机的设置。

步骤8.重复步骤1至8以配置成员单元。

您现在已在Cisco Business 350系列交换机上配置了堆栈设置。

是否在CBS350交换机上查找更多文章？有关详细信息，请查看以下任何链接。

IP地址设置             堆叠模式选择器             堆叠指南             SSH用户身份验证             SSH服务器身份验证             密码 恢复             使用PuTTY访问CLI             创建 VLAN             重置交换机