通过Web UI 通过CLI

目标

本文旨在介绍如何在Cisco Business 250或350系列交换机上创建、编辑或删除VLAN。

适用设备 |软件版本

- CBS250（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-2X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-4X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

简介

虚拟局域网(VLAN)创建允许您在交换机上创建单独的广播域。广播域可以借助第3层设备（如路由器）彼此关联。  VLAN主要用于在主机之间形成组，而不管主机的物理位置如何。因此，VLAN通过在主机之间组成组来提高安全性。创建VLAN时，在手动或动态地将VLAN连接到至少一个端口之前，它不起任何作用。设置VLAN的最常见原因之一是为语音设置单独的VLAN，为数据设置单独的VLAN。这会将数据包定向到两种类型的数据，尽管使用的是同一网络。

VLAN 设置

创建VLAN

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后选择VLAN Management > VLAN Settings。

步骤2.在VLAN Table区域下，点击Add以创建新VLAN。窗口将弹出。

步骤3. VLAN可以按以下选项所示的两种不同方法添加。选择与所需方法对应的单选按钮：

- VLAN — 使用此方法创建特定VLAN。

- 范围 — 使用此方法创建范围VLAN。

步骤4.如果在步骤3中选择VLAN，请在VLAN ID字段中输入VLAN ID。范围必须介于2和4094之间。在本例中，VLAN ID为4。

步骤5.在VLAN Name字段中，输入VLAN的名称。在本例中，VLAN名称将是Accounting。最多可使用32个字符。

步骤6.选中VLAN Interface State复选框以启用VLAN接口状态；默认情况下已选中。否则，VLAN将被有效关闭，任何内容都无法通过VLAN传输或接收。

步骤7.如果要启用SNMP陷阱的生成，请选中Link Status SNMP Traps复选框。默认情况下启用该接口。

步骤8.如果在步骤3中选择范围，请在VLAN范围字段中输入VLAN的范围。可用范围是2-4094。在本例中，VLAN范围是3到52。

一次最多可创建100个VLAN。

步骤9.点击Apply。

编辑VLAN

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后选择VLAN Management > VLAN Settings。VLAN设置页面随即打开。

步骤2.选中要编辑的VLAN旁的复选框。

步骤3.单击“编辑”以编辑所选VLAN。系统将显示Edit VLAN窗口。

步骤4.使用VLAN ID下拉列表可以更改当前VLAN。这用于在要配置的VLAN之间快速切换，而不返回VLAN Settings页面。

步骤5.在VLAN Name字段中编辑VLAN的名称。此名称不影响VLAN的性能，并且用于轻松识别。

步骤6.选中VLAN Interface State复选框以启用VLAN的接口状态；默认情况下已选中。否则，VLAN将被有效关闭，任何内容都无法通过VLAN传输或接收。

步骤7.选中Enable Link Status SNMP Traps复选框以启用生成包含链路状态信息的SNMP陷阱。默认情况下，此框处于选中状态。

步骤8.单击“应用”。

删除VLAN

步骤1.登录到基于Web的实用程序，然后选择VLAN Management > VLAN Settings。

步骤2.选中要删除的VLAN旁的复选框。

步骤3.单击Delete删除所选VLAN。

您现在已成功删除Cisco Business 250或350系列交换机上的VLAN。

有关思科业务交换机的VLAN的详细信息？有关详细信息，请查看以下任何链接。

端口到VLAN成员             专用VLAN成员             接入和中继端口             基于协议的组到VLAN             端口到VLAN设置             基于子网的VLAN              将组播电视组配置为VLAN             基于协议的VLAN组             接入端口组播TV VLAN成员             客户端口组播TV VLAN成员