通过Web UI 通过CLI

目标

本文提供有关如何在Cisco Business 250或350系列交换机上配置系统时间设置的说明。

适用设备 |软件版本

- CBS250（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-2X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

- CBS350-4X（产品手册） | 3.0.0.69(下载最新)

简介

系统时间配置在网络中非常重要。同步的系统时钟在网络上的所有设备之间提供参考帧。网络时间同步至关重要，因为管理、保护、规划和调试网络的每个方面都涉及确定事件发生的时间。如果没有同步的时钟，在跟踪安全漏洞或网络使用情况时，就无法在设备之间准确关联日志文件。

同步时间还减少了共享文件系统中的混乱，因为无论文件系统驻留在哪台计算机上，修改时间保持一致都非常重要。

思科S系列交换机支持简单网络时间协议(SNTP)，启用后，交换机会从SNTP服务器将设备时间与时间动态同步。交换机仅作为SNTP客户端运行，无法为其他设备提供时间服务。

在交换机上配置系统时间设置

访问“系统时间”页

基于Web的实用程序的“系统时间”(System Time)页面提供配置系统时间、时区和夏令时(DST)的方法。

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Time Settings > System Time。

将显示以下字段：

- 实际时间（从SNTP服务器） — 设备上的系统时间。这显示动态主机配置协议(DHCP)时区或用户定义的时区的缩写（如果已定义）。

- 上次同步服务器 — 上次从中占用系统时间的SNTP服务器的地址、层和类型。

步骤2.选择您的首选系统时间配置：

- 自动设置 — 如果启用此设置，则从SNTP服务器获取系统时间。

- 手动设置 — 手动设置日期和时间。当没有备用时间源（例如SNTP服务器）时，使用本地时间。

配置自动时间设置

重要信息：在配置此功能之前，必须先配置与SNTP服务器的连接。要了解如何操作，请单击此处获取说明。

您还可以对SNTP会话实施身份验证。有关如何配置此功能的说明，请单击此处。

步骤1.在Clock Source Settings下的Main Clock Source(SNTP Servers)区域，选中Enable复选框以动态同步交换机时间与来自SNTP服务器的时间。

默认情况下，选中此选项。

第2步。（可选）在备用时钟源（通过活动HTTP/HTTPS会话的PC）区域，选中启用复选框，以使用超文本传输协议(HTTP)设置配置计算机的日期和时间。

步骤3.单击“应用”。

步骤4.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

现在，您应该已成功配置交换机的自动系统时间设置。

配置手动时间设置

步骤1.在Clock Source Settings（时钟源设置）下的Main Clock Source(SNTP Servers)(主时钟源（SNTP服务器）)区域中，取消选中Enable（启用）复选框以允许手动配置时间设置。

第2步。（可选）在备用时钟源（通过活动HTTP/HTTPS会话的PC）区域，选中启用复选框，以使用超文本传输协议(HTTP)设置配置计算机的日期和时间。

在本例中，此选项保持未选中状态。

步骤3.在“手动设置”区域，在YYYY-MMM-DD格式的“日期”字段中输入当前日期。

单击“日期”字段上方句子中的此处链接可自动获取存储在计算机上的时间设置。如果单击了此选项，请跳至步骤5。

在本例中，使用2021年1月20日。

步骤4.在“本地时间”字段中，以HH:MM:SS格式输入时间。

在本例中，使用23:28:46。

第5步。（可选）在Time Zone Settings（时区设置）区域，选中Get Time Zone from DHCP（从DHCP获取时区），以启用从DHCP服务器动态配置时区和DST。能否配置其中一个或两个参数取决于在DHCP数据包中找到的信息。如果启用此选项，则必须在设备上启用DHCP客户端。

注意：DHCP客户端支持选项100提供动态时区设置。启用此功能将重置在步骤3和4中输入的手动设置。如果启用此功能，请跳至步骤8。

在本例中，此选项保持未选中状态。

来自DHCP的时区区域显示从DHCP服务器配置的时区的缩写。此首字母缩略词显示在“实际”区域。

步骤6.从时区偏移下拉列表中选择时区偏移。

在本例中，选择UTC。

步骤7.在Time Zone Acronyms字段旁输入时区缩写词。

在本例中，使用PST或太平洋标准时间。

步骤8.在“夏时制设置”区域，选中“启用”复选框，以启用夏时制当前时间的自动调整。

步骤9.在Time Set Offset字段中，输入从GMT范围从1到1440的分钟偏移量。默认值为 60。

步骤10.在“夏时制类型”区域中，选择要实施的夏时制类型。

选项有：

- 美国 — 夏令时(DST)根据美国使用的日期设置。

- 欧洲 — DST根据欧盟和其他使用此标准的国家使用的日期设置。

- 按日期 — DST是手动设置的，通常适用于美国或欧洲以外的国家/地区。输入下面描述的参数。如果选择此选项，请跳至步骤11。

- 周期性 — DST每年在同一日期发生。如果选择此选项，请跳至步骤12。

在本例中，选择USA。

第11步。（可选）如果选择了By日期，请输入夏时制的发生时间和日期。

- From - DST开始的日期和时间。

- To - DST结束的日期和时间。

在本例中，DST从2020年3月1日02:00开始，到2021年3月1日01:00结束。

第12步。（可选）如果选择了“循环”，请在突出显示的“自”和“至”字段中输入相应信息。

- From — 选择每年开始DST的日期。

— 天 — 每年开始DST的星期几。

— 周 — 每年开始DST的月份内的周。

— 月 — 每年开始DST的年月。

— 时间 — 每年开始DST的时间。

- To - DST每年结束的日期。

— 日 — 每年DST结束的星期几。

— 周 — 每年DST结束的月份内的周。

— 月 — 每年DST结束的年月。

— 时间 — DST每年结束的时间。

在本示例中，DST从3月的每个第二个星期日02:00开始，到10月的每个第一个星期日02:00结束。

步骤13.单击“应用”保存设置。

步骤14.（可选）单击“保存”将设置保存到启动配置文件。

您现在已成功配置Cisco Business 250或350系列交换机的手动系统时间设置。

有关CBS250或CBS350交换机的更多文章？有关详细信息，请查看以下任何链接！

SNMP设置             SNMP 视图             SNMP 组             DHCP映像升级             密码强度             TCP和UDP设置             端口安全性             升级固件             Smartport最佳实践             故障排除:无 ip 地址             排除Smartport故障             排除链路抖动故障             创建 VLAN

配置DHCP时区后，请检查以下指南：

- 从DHCP服务器获取的时区优先于静态时区。

- 从DHCP服务器取得的夏令时优先于静态夏令时。

- IP地址租用时间到期后，时区和夏令时保持有效。

- 从DHCP服务器获取的时区和夏令时在重新启动后清除。

- 如果有多个启用DHCP的接口，则应用以下优先顺序：

— 从DHCPv6接收的信息先于从DHCPv4接收的信息

— 从运行在较低接口上的DHCP客户端接收的信息先于从运行在较高接口上的DHCP客户端接收的信息

- 禁用从中采用DHCP时区选项的DHCP客户端将清除动态时区和夏令时配置。

步骤 7（可选）

要恢复默认DHCP时区配置，请输入以下命令：

CBS350(config)#no clock dhcp timezone

步骤 8（可选）

要将系统配置为自动切换到夏令时(DST)，请输入以下选项之一：

CBS350(config)#clock summer-time [zone] recurring {usa | eu | {week day hh:mm week day hh:mm}} [offset]

CBS350(config)#clock summer-time zone recurring {usa | eu | {[day month year hh:mm] [day month year hh:mm]}} [offset]

CBS350(config)#clock summer-time [zone] date [month day year hh:mm] [month day year hh:mm] [offset]

选项有：

- zone — 夏令时生效时显示的时区的缩写。范围最多为四个字符。

- recurring — 表示每年的夏令时开始和结束于相应的指定日。

- date — 表示夏令时从命令中列出的第一个日期开始，到命令中的第二个日期结束。

- 美国 — 夏令时规则是美国的规则。规则如下：

— 开始 — 3月的第二个星期日

— 结束 — 11月的第一个星期日

— 当地时间凌晨2点

- 欧盟 — 夏令时规则是欧盟规则。规则如下：

— 开始 — 3月的最后一个星期日

— 结束 — 10月的最后一个星期日

— 当地时间凌晨1点

- 周 — 月份的周。一周可以是1到5，从头到尾。每年开始或结束DST的月份内的一周。

- day — 星期几（按名称，如Sun，前三个字符）。 每年开始或结束DST的星期几。

- 日期 — 月份的日期。范围从 1 至 31。

- month — 月（按名称，如Feb，前三个字符）。 每年开始或结束DST的年月。

- year - year（无缩写）。 范围为2000年至2097年。

- hh:mm — 以军事格式显示的时间，以小时和分钟为单位。每年DST开始或结束的时间。范围如下：

- hh - 0至23

- mm - 0至59

- ss - 0至59

- offset — （可选）夏季时间要添加的分钟数。范围为0到1440分钟，默认值为60。

在本例中，循环DST配置了PST时区。每00时开始，在3月的第一个星期日，每秒11月的第二个星期日结束。偏移时间为60分钟。

步骤 9

输入exit命令返回特权执行模式：

CBS350(config)#exit

步骤10.（可选）要显示已配置的系统时间设置，请输入以下命令：

CBS350#show clock detail

步骤 11（可选）

在交换机的特权执行模式下，输入以下命令，将配置的设置保存到启动配置文件：

CBS350#copy running-config startup-config

步骤 12（可选）

出现“Overwrite file [startup-config]...（覆盖文件[启动配置]...）”提示后，在键盘上按“Y”（是）或“N（否）”(N)（否）)。

您现在已通过CLI成功手动配置交换机上的系统时间设置。

有关CBS250或CBS350交换机的更多文章？有关详细信息，请查看以下任何链接！

SNMP设置             SNMP 视图             SNMP 组             DHCP映像升级             密码强度             TCP和UDP设置             端口安全性             升级固件             Smartport最佳实践             故障排除:无 ip 地址             排除Smartport故障             排除链路抖动故障             创建 VLAN