受影响的产品

型号

固件版本

Bug ID

SG350/SG550

2.4.0.91，2.4.0.92，2.4.0.94

CSCvk43809

Catalyst 1200/1300

4.1.7.24

CSCws68844

CBS 250/350

3.5.3.2

CSCws68935

问题描述

在Catalyst 1200/1300交换机和CBS 250/350系列交换机中，设备会从域名系统客户端(DNSC)进程重新启动并出现致命错误。

以下是错误的日志条目示例：

解决方法

此问题似乎是由于交换机无法处理某些DNS响应格式，并且只与少量DNS服务器隔离。要稳定交换机，建议采取以下解决方法：

- 尝试备用DNS服务器(示例：Cisco OpenDNS DNS服务器)

- 删除DNS名称查找功能

- 使用静态名称到地址的映射：

1. 在CLI中使用“ip host”命令

2. 在Web用户界面(UI)中，导航到General IP Configuration > DNS > Host Mapping