目标

本文的目的是通过Web用户界面(UI)在Cisco Catalyst 1300X系列交换机上配置开放最短路径优先(OSPF)。

适用设备 | 软件版本

- Cisco Catalyst 1300X系列交换机 |4.10.0.82

简介

OSPF是一种动态链路状态路由协议，广泛应用于网络以实现高效且可扩展的路由计算。Cisco Catalyst 1300X系列交换机支持OSPFv2（用于IPv4）和OSPFv3（用于IPv6），允许与其他符合OSPF的设备无缝互操作。虽然高级OSPF功能通常通过CLI进行配置，但Web UI为基本OSPF设置（包括进程创建、区域分配和接口配置）提供了直观的界面。本指南重点介绍使用Web UI的OSPFv2(IPv4)配置，从而确保最佳路由性能和网络稳定性。

有关OSPF的详细信息，请参阅以下文章：

- 了解Catalyst 1300X交换机中的OSPF

- 使用CLI在Cisco Catalyst 1300X系列交换机上配置OSPF

OSPFv2配置流程

- 创建OSPF进程并为其分配路由器ID。可以创建多个进程。以下配置可应用到每个流程。

- 将一个或多个区域添加到进程。对于每个区域：

1. 从设备接口上配置的IP地址添加区域网络。

2. 定义区域类型和设置。

- 配置网络设置。

1. OSPFv2进程

2. OSPFv2区域

3. OSPFv2 IPv4网络

使用Web UI配置OSPFv2

第 1 步

登录到Catalyst 1300X交换机，然后转到Advanced模式。

默认用户名和密码为 cisco/cisco。

第 2 步

仅当设备上启用了IP路由时，OSPFv2才处于活动状态。为此，请导航到IPV4 Configuration > IPv4 interfaces并启用IPv4 Routing。

第 3 步

导航到IPv4 Configuration > OSPFv2 > OSPFv2 Process。

第 4 步

单击Add以创建新的OSPFv2进程。

步骤 5

为OSPFv2进程配置以下内容：

- 进程ID — 内部使用的标识参数。它是本地分配的，可以是任何正整数。默认值为1，范围为1-65535。

- 路由器ID — 分配给进程的路由器ID。使用默认路由器ID或手动配置路由器ID。

- Shutdown — 启用此选项以在关闭状态下创建进程。

单击 Apply。

修改正在运行的OSPFv2进程的路由器ID将自动重新启动该进程。

Shutdown选项允许您配置进程设置，而无需激活流量。

第 6 步

OSPFv2区域表是OSPFv2中使用的数据结构，用于组织和管理IPv4网络不同区域内的路由信息。OSPFv2使用区域来有效地优化和管理路由。

导航到OSPFv2 Area，然后单击Add以创建一个或多个区域。

第 7 步

在Add OSPFv2 Area弹出窗口中配置以下字段：

- 进程ID — 从下拉框中选择OSPFv2进程ID，该区域将与所选进程ID关联。

- 区域ID — 使用点分十进制记法定义Catalyst 1300X交换机中的区域ID。例如，要将接口添加到区域0，区域ID将为0.0.0.0。

- Shutdown — 选择enable以创建处于关闭状态的区域。这允许配置区域设置，同时使区域保持非活动状态。

- 区域网络 — 选择要添加到区域的一个或多个Ipv4网络。

- 存根/NSSA区域： — 选择将此区域设置为末节区域或NSSA（非末节区域）。 仅当区域不是主干区域（区域ID不等于0.0.0.0）时，此选项才可用。 如果选择此选项，则继续配置以下字段：

- Stub/NSSA — 选择此区域是末节区域还是NSSA。

- Default Summary Route Cost — 指定发送到末节区域或次末节区域(NSSA)的默认汇总路由的成本。 选择其中一个可用选项。

1. 默认值 — 值为1

2. 用户定义 — 范围：1 - 16777214

- ABR汇总通告 — 使区域边界路由器(ABR)可以将汇总链路通告发送到末节区域。

只有当区域定义为NSSA时，才能配置转换器角色和转换器稳定性间隔。

- Translator Role — 指定NSSA边界路由器是否将第7类LSA无条件地转换为第5类LSA。

1. 选择Always以指定NSSA边界路由器始终将第7类LSA转换为第5类LSA，而不考虑其他NSSA边界路由器的转换器状态。

2. 选择Candidate以指定NSSA边界路由器参与RFC 3101第3.1节中描述的转换器选举过程。

- Translator Stability Interval — 指定所选转换器确定不再需要其服务后继续执行其转换职责的秒数。默认值为 40 秒。

单击Apply以创建区域。

区域0(0.0.0.0)是主干区域，必须存在于所有OSPF部署中。使用末节或NSSA区域优化特定网段中的路由。

步骤 8

转到导航窗格中的OSPFv2 IPv4网络，以查看、编辑或配置OSPFv2 IPv4区域网络。

步骤 9

要编辑OSPFv2 IPV4区域网络表，请从表中选择OSPFv2进程，单击Edit图标。

步骤 10

配置以下内容：

- 选择要配置的进程ID、区域ID和区域网络。

- 配置接口开销 — 选择默认开销或用户定义的开销(范围为1-65535)。 路径开销的计算公式为：开销=参考带宽/接口带宽，参考带宽为10 Gbps。

- Shutdown — （可选）将OSPFv2 Network（OSPFv2网络）设置为管理关闭状态。

接口开销会影响OSPF路径选择。如有必要，调整成本以控制工艺路线首选项。

最佳实践

- 为网络中的每个OSPF进程使用唯一的路由器ID。

- 将区域0指定为主干，并将所有其他区域连接到它。

- 使用末节或NSSA区域减少较小网段中的路由开销。

- 更改后定期备份配置。

- 监控OSPF进程和接口状态以获得最佳性能。

- 对于高级OSPF功能（例如路由总结、重分发），请使用CLI，因为GUI可能具有限制。

- OSPF使用率增加可能会影响CPU和内存。相应地规划网络设计和OSPF角色。

结论

现在您已经知道如何使用Web UI在Catalyst 1300X交换机中配置基本OSPF设置。

有关Catalyst 1300X交换机中OSPF功能的详细信息，请参阅Catalyst 1300X管理指南和CLI指南。