目标

本文的目的是使用Web用户界面(UI)完成Catalyst 1200或1300交换机的零日设置。

适用设备 | 软件版本

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91(数据手册)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(数据手册)

简介

您是否正在为中小型企业寻找经济实惠、易于部署的交换机？Cisco Catalyst 1200和1300交换机适合提供高级交换功能、增强的安全性并可使用Cisco Business Dashboard或Cisco Business Mobile App轻松管理的账单。

有关Catalyst 1200和1300交换机的详细信息，请查看以下页面。

- 为什么升级到Cisco Catalyst 1200或1300系列交换机功能比较

- Cisco Catalyst 1200和1300系列交换机概览

您还可以参阅以下硬件安装指南开始使用。

- Cisco Catalyst 1200硬件安装指南

- Cisco Catalyst 1300硬件安装指南

让我们从使用Web UI进行Catalyst 1200或1300交换机的零日设置开始。

零日设置

第 1 步

通过输入用户名和密码登录交换机。由于它是新的开箱即用交换机，因此默认用户名和密码为Cisco。单击登录。

步骤 2

登录后，系统将提示您设置新的用户名和密码。新用户名必须不是Cisco。在本示例中，它是admin。

步骤 3

您可以通过单击Suggested Password选项来使用该选项。它会给你一个强密码。单击Copy to Clipboard，并将其粘贴到Password字段中。

步骤 4

或者，您也可以键入符合标准要求的密码。

- 不能使用Cisco或Cisco一词的变体。

- 公认用户名和密码不会被接受。

- 不能使用单词“password”或“Catalyst”。

- 不允许在行中使用三个以上的重复字符。例如，111不会被接受。

- 不允许在一行中使用两个以上的连续字符，如123。

在提供的字段中输入密码，再次输入密码并点击Apply。

步骤 5

然后系统将提示您登录。输入在上一步中配置的用户名和密码，然后单击Log In。

初始配置选项

如果要设置静态IP地址而不是使用DHCP，请按照以下步骤操作。

第 1 步

导航至主菜单中的IPv4配置 > IPv4接口。

步骤 2

选择接口并单击edit。

步骤 3

在Edit IP Interface窗口中，在IP Address type下选择Static IP Address，然后单击Apply。

步骤 4

如果要将此地址更改为新的地址，请点击加号图标以添加IP接口。

步骤 5

选择IP Address Type作为Static，然后在提供的字段中输入您选择的IP Address，后跟子网掩码。单击 Apply。

请务必记住，IP地址已更改。断开与当前Web浏览器会话的连接，并使用其他窗口登录。

步骤 6

系统将显示一个弹出窗口，其中显示一条警告，说明使用静态地址时将会删除DHCP地址，因为两者将位于同一VLAN和同一子网中。单击OK进行确认。

步骤 7

使用具有相同用户名和密码的新IP地址登录。

步骤 8

再次保存配置，以便IP地址保持不变，并且在重新启动时不更改。

步骤 9

要添加默认网关的IP地址，请转到IPv4配置> IPv4静态路由。

步骤 10

单击加号图标，并输入Destination IP Prefix、subnet mask和Next Hop Router IP Address。单击 Apply。

前缀为零的所有零表示它是最后选用路由。

步骤 11

要配置DNS服务器，请导航到General IP Configuration > DNS > DNS Settings。

步骤 12

输入服务器IP地址，然后单击Apply。

结论

现在，您已设置为使用Web用户界面管理Catalyst 1200或1300交换机。

有关其他配置和功能，请参阅Catalyst系列管理指南。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座