目录

简介

要求

图例

基于RPM的

Enterprise Linux（x86和ARM）

Oracle Linux -不可中断的企业内核/UEK（x86和ARM）

Amazon Linux（x86和ARM）

Amazon Linux 2 (x86) 4.14内核版本支持

SUSE Linux Enterprise和openSUSE Leap (x86)

基于Debian

Ubuntu LTS（x86和ARM）

Debian（x86和ARM）

最大主线内核版本

另请参阅

简介

本文档介绍Cisco Secure Endpoint Linux连接器的操作系统兼容性信息。

要求

- 仅支持64位操作系统。

- x86体系结构（也称为x86_64、intel、amd64）在所有发行版上均受支持。

- ARM架构（也称为aarch64、arm64）在部分发行版和内核版本上受支持。

分布层

version

思科安全终端连接器长期支持(LTS)公告

企业Linux (EL)

6

2024年11月7日结束

7

2028年6月30日结束

8

2029年5月31日启动

SUSE企业版/ openSUSE Leap

15 SP2 / 15.2

2024年12月31日结束

15 SP3 / 15.3

2025年12月31日结束

15 SP4 / 15.4

2026年12月31日结束

15 SP5 / 15.5

2024年12月31日启动

德比安

10

2024年6月30日结束

11

2024年7月1日启动

Ubuntu LTS

18.04

2028年4月1日结束

20.04

2025年4月2日启动

Amazon Linux

2

2025年6月30日结束

2023

2025年3月15日启动

有关完整的旧版支持详细信息，请参阅Cisco安全终端Linux连接器长期支持。

图例

支持的操作系统和版本

（注意：始终建议使用连接器的最新可用版本）

兼容；连接器正常工作，但操作系统或连接器不受支持

Not Supported

基于RPM的

Enterprise Linux（x86和ARM）

Enterprise Linux (EL)包括以下发行版：

- Rocky Linux

- 阿尔玛Linux

- Red Hat企业版Linux

- Oracle Linux (RHCK)

- CentOS Linux

Cisco Secure Endpoint Linux连接器不支持Enterprise Linux发行版（如CentOS Stream）在最新版本的RHEL/CentOS之前维护。

分布层

version

支持的最低内核版本

思科安全终端Linux连接器

发布日期和版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

2022-07-11

1.24.X

1.23.X

1.22.X

1.20.X

EL9

9.4

5.14.0-427（x86_64和aarch64）

9.3

5.14.0-362 (aarch64)

5.14.0-362 (x86_64)

9.2

5.14.0-284 (x86_64)

9.1

5.14.0-162 (x86_64)

9.0

5.14.0-70 (x86_64)

EL8

8.10

4.18.0-553 (x86_64)

8.9

4.18.0-513 (x86_64)

8.8

4.18.0-477 (x86_64)

8.7

4.18.0-425 (x86_64)

8.6

4.18.0-372 (x86_64)

8.5

4.18.0-348 (x86_64)

8.4

4.18.0-305 (x86_64)

8.3

4.18.0-240 (x86_64)

8.2

4.18.0-193 (x86_64)

8.1

4.18.0-147 (x86_64)

EL7

7.9

3.10.0-1160 (x86_64)

7.8

3.10.0-1127 (x86_64)

7.7

3.10.0-1062 (x86_64)

7.6

3.10.0-957 (x86_64)

7.5

3.10.0-862 (x86_64)

7.4

3.10.0.693 (x86_64)

7.3

3.10.0-514 (x86_64)

7.2

3.10.0-327 (x86_64)

EL6

6.10

2.6.32-754 (x86_64)

6.9

2.6.32-696 (x86_64)

6.7

2.6.32-573 (x86_64)

6.6

2.6.32-504 (x86_64)

6.5

2.6.32-504 (x86_64)

6.4

2.6.32-358 (x86_64)

Oracle Linux -不可中断的企业内核/UEK（x86和ARM）

分布层

version

支持的最低内核版本

思科安全终端Linux连接器

发布日期和版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

Oracle Linux 9 (UEK)

9.4

5.15.0-205（x86_64和aarch64）

9.3

5.15.0-200 (aarch64)

5.15.0-200 (x86_64)

9.2

5.15.0-101 (x86_64)

9.1

5.15.0-3 (x86_64)

9.0

5.15.0-0 (x86_64)

Oracle Linux 8 (UEK)

8.10

5.15.0-206 (x86_64)

8.9

5.15.0-200 (x86_64)

8.8

5.15.0-101 (x86_64)

8.7

5.15.0-3 (x86_64)

8.6

5.4.17-2136 (x86_64)

8.5

5.4.17-2136 (x86_64)

8.4

5.4.17-2102 (x86_64)

8.3

5.4.17-2011 (x86_64)

8.2

5.4.17-2011 (x86_64)

Oracle Linux 7 (UEK)

7.9

5.4.17-2011 (x86_64)

7.8

4.14.35-1902 (x86_64)

7.7

4.14.35-1902 (x86_64)

Amazon Linux（x86和ARM）

分布层

支持的最低内核版本

思科安全终端Linux连接器

发布日期和版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

Amazon Linux 2023

6.1（x86_64和aarch64）

Amazon Linux 2

5.10 (aarch64)

5.10 (x86_64)

5.4 (x86_64)

4.18 (x86_64)

4.14 (x86_64)

Amazon Linux 2 (x86) 4.14内核版本支持

每个Amazon Linux 2 (x86) Cisco Secure Endpoint Linux连接器版本都支持18个其版本之前最新的4.14内核。

注意：注意：4.14内核版本使用内核模块而不是使用eBPF对终端进行系统事件监控。Linux连接器上发布的新功能可能需要eBPF。为了兼容最新的连接器功能，建议升级到Amazon Linux Extras内核版本。有关内核升级指南，请参阅Amazon Linux 2 Kernel Upgrade AWS文章。

思科安全终端Linux连接器版本

支持的最大内核版本

1.24.2

4.14.314-237.533 (2023-05-12)至4.14.343-261.564 (2024-05-15)

1.24.1

4.14.311-233.529 (2023-04-07)至4.14.336-257.568 (2024-04-03)

1.24.0

4.14.301-225.528 (2023-02-06)到4.14.330-250.540 (2023-11-30)

1.23.1

4.14.299-223.520 (2022-12-01)至4.14.327-246.539 (2023-11-01)

1.23.0

4.14.291-218.527 (2022-09-06)至4.14.322-246.539 (2023-09-11)

1.22.1

4.14.291-218.527 (2022-09-06)至4.14.322-244.536 (2023-08-17)

1.22.0

4.14.285-215.501 (2022-08-07)至4.14.318-241.531 (2023-06-28)

SUSE Linux Enterprise和openSUSE Leap (x86)

分布层

version

支持的最低内核版本

思科安全终端Linux连接器

发布日期和版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

SUSE企业版15

/Leap 15

15 SP5 / 15.5

5.14.21 (x86_64)

15 SP4 / 15.4

5.14.21 (x86_64)

15 SP3 / 15.3

5.3.18 (x86_64)

15 SP2 / 15.2

5.3.18 (x86_64)

基于Debian

Ubuntu LTS（x86和ARM）

仅正式支持Ubuntu的长期支持(LTS)版本。

分布层

version

支持的最低内核版本

思科安全终端Linux连接器

发布日期和版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

Ubuntu 24 LTS

24.04.0

6.8.0-11-通用（amd64和arm64）

Ubuntu 22 LTS

22.04.4

6.5.0-18通用（amd64和arm64）

22.04.3

6.2.0-26-generic (arm64)

6.2.0-26-通用(amd64)

22.04.2

5.19.0-32-通用(amd64)

22.04.1

5.15.0-43-通用(amd64)

22.04.0

5.15.0-25-通用(amd64)

Ubuntu 20 LTS

20.04.6

5.15.0-67-通用(amd64)

20.04.5

5.15.0-46-通用(amd64)

20.04.4

5.13.0-30-通用(amd64)

20.04.3

5.11.0-37-通用(amd64)

20.04.2

5.4.0-66-通用(amd64)

20.04.1

5.4.0-42-通用(amd64)

20.04.0

5.4.0-26-通用(amd64)

Ubuntu 18 LTS

18.04.6

5.4.0-84-通用(amd64)

18.04.5

5.4.0-42-通用(amd64)

18.04.4

5.3.0-28-通用(amd64)

18.04.3

5.0.0-23-通用(amd64)

18.04.2

4.18.0-15-通用(amd64)

Debian（x86和ARM）

分布层

支持的最低内核版本

思科安全终端Linux连接器

发布日期和版本

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

德比安12

6.1.0-15 (arm64)

6.1.0-15 (amd64)

德比安11

5.10.0-26 (amd64)

德比安10

4.19.0-21 (amd64)

最大主线内核版本

思科安全终端Linux连接器版本

支持的最大内核版本

1.24.X

6.8

1.23.X

6.3

1.22.X

5.19

1.20.7

5.19

另请参阅

- 安全终端Windows连接器操作系统兼容性

- 思科安全终端Mac连接器操作系统兼容性

- 思科安全连接器Apple iOS兼容性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector更新重新启动要求

- 基于Debian的系统上的思科安全终端Linux连接器

- 部署Cisco Secure Endpoint Linux连接器

- 思科安全终端Linux连接器故障

- Linux内核级故障

- 构建Cisco Secure Endpoint Linux连接器内核模块

- 思科轨道系统要求