目标

本文档将指导您在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上设置局域网(LAN)参数。LAN非常有用，因为它们允许设备相互通信和共享资源。本文介绍如何配置路由器，使其正确分配一个Internet协议(IP)地址（IPv4和IPv6），以便网络上的其他设备能够识别它。它还指导您创建子网，或在路由器的主网络中创建多个网络。当您想要对网络中的设备进行逻辑分离时，这很有用。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.1.02

网络设置

步骤1:登录到路由器配置实用程序并选择Setup > Network。Network页面打开：

时隙：某些Internet服务提供商(ISP)要求您分配主机名和域名来标识ISP网络上的路由器。如果您的ISP不需要这些值，请跳到步骤4。

第二步：在Host Name字段中，输入新的主机名。主机名是默认名称或用户指定的名称，供路由器在ISP的域和网络上识别。

第三步：在Domain Name字段中输入新域名。域名是供路由器在ISP网络上识别的默认名称或用户指定的名称。它们将名称链接到IP地址。

第四步：单击IPv4 Only单选按钮以仅使用路由器网络上的IPv4编址，或单击Dual-Stack IP单选按钮以在路由器网络上同时使用IPv4和IPv6编址。

注意：只有单击IP模式表中的“双栈IP”单选按钮时，才能配置LAN、WAN和DMZ设置的IPv4和IPv6地址

注意：默认LAN设置可能足够用于小型企业。如果需要，可以更改路由器的IPv4和IPv6地址。

注意：只有单击IP模式表中的IPv4 Only单选按钮才能创建多个子网。

IPv4 LAN设置

步骤1:要更改IPv4 LAN设置，请点击IPv4选项卡。

注意：“MAC地址”字段名称显示路由器的介质访问控制(MAC)地址。用户无法更改它。

第二步：在设备IP地址字段中，输入路由器的IP地址。设备IP地址是路由器的默认或用户指定的IP地址，用于逻辑地标识网络中的设备。默认IP地址为192.168.1.1。如果更改默认IP地址，路由器将注销您，您可能需要再次登录新配置的IP地址。

第三步：从子网掩码下拉列表中选择路由器的子网掩码。路由器的默认或用户指定的子网掩码定义了其IP地址所在网络的逻辑细分。

步骤4.（可选）要在路由器上启用子网划分功能，请选中Multiple Subnet字段中的Enable框。子网对于逻辑上分隔同一物理网络中的设备非常有用。默认情况下，路由器将无法与属于与路由器不同的子网的设备通信。但是，您可以启用多个子网，以允许路由器与不同子网上的设备通信。

Timesaver：如果您不需要添加或修改子网，请跳到步骤12。

第五步：单击Add/Edit创建或修改子网。系统将显示Multiple Subnet Management窗口。

第六步：在LAN IP Address字段中输入LAN IP地址以添加新子网。此IP地址用于从不同的子网访问设备。

步骤 7.在Subnet Mask字段中输入新LAN IP的子网掩码。这可以确定子网的大小。

步骤 8单击Add to list。输入的IP地址和子网掩码会显示在下面的列表中。

步骤9.（可选）要将新项目添加到列表中，请点击Add New，然后执行步骤6到8。

步骤10.（可选）要删除列表中的项目，请点击列表中的项目，然后点击删除。

步骤11.（可选）要编辑项目，请单击列表中的项目，LAN IP地址字段和子网掩码字段将变为可编辑状态。根据需要修改条目，并在完成后单击Update。

步骤 12单击OK保存更改。Multiple Subnet Management窗口关闭。

步骤13.（可选）要撤消对列表的更改，请单击取消。

步骤14.（可选）要关闭Multiple Subnet Management窗口而不保存任何设置，请点击Close。

步骤 15在Network页面上，单击底部的Save以保存所做的所有IPv4配置。

IPv6 LAN设置

注意：IPv6 LAN设置仅在启用双堆栈IP时才可用，如“网络设置”一节的第4步所述。

步骤1:要更改IPv6 LAN设置，请点击IPv6选项卡。

第二步：在IPv6 Address字段中输入IPv6地址，为路由器分配新的IPv6地址。路由器的默认或用户指定的IPv6地址在IPv6网络上逻辑地标识它。

第三步：在Prefix Length字段中输入前缀长度，为路由器分配新的IPv6前缀长度。路由器的IPv6地址的默认或用户指定的前缀长度定义了设备当前在哪个IPv6网络的逻辑细分中。

第四步：点击页面底部的Save以保存已进行的IPv6配置。