目标

管理员使用动态域名系统(DDNS)将IP地址映射到域名。但是，如果您有动态IP地址，则IP地址会不时更改。DDNS会监控这些更改，并继续将域名映射到您当前的IP地址。如果您想为网站或服务器提供域名，但ISP已为您提供动态IP地址，则此功能非常有用。

本文档说明如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置DDNS。

注意：要在设备中使用此功能，用户必须拥有两个DNS提供商之一的帐户。有关DynDNS，请转至www.dyndns.org和转至www.3322.org。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•v4.2.1.02

动态DNS配置

步骤1.登录路由器配置实用程序，然后选择Setup > Dynamic DNS。“动态DNS”页面打开：

步骤2.单击要在其中配置动态DNS的WAN的Edit按钮。“编辑动态DNS设置”(Edit Dynamic DNS Setup)页面将重新打开，其中包含新字段。

步骤3.从Service下拉列表中选择域的DDNS服务提供商。

选项如下：

·禁用 — 在WAN接口上禁用动态DNS。

· DynDNS — 这会将DDNS服务提供商设置为Dyndns.org。

· 3322.org — 这将DDNS服务提供商设置为3322.org。

步骤2.在Username字段中输入DDNS帐户的用户名。

注意：单击Register以重定向到与指定服务提供商（DynDNS或3322）对应的网页。

步骤3.在Password字段中输入DDNS帐户的密码。

步骤4.在Host Name字段中输入您的主机名。

与域相关的当前Internet IP地址显示在Internet IP地址字段中。

状态字段显示有关DNS用户的信息，它指示用户是否正确、是否处于活动状态，或在身份验证过程中是否出现任何错误。

步骤5.单击“保存”保存更改，或单击“取消”撤消更改。